目錄

- 記憶體洩漏

- ICSeverity

- 影響

- 說明

- 系統日誌消息

- MessageSample

- 產品系列

- Regex

- 建議

- 指令

記憶體洩漏

ICSeverity

4 — 警告

影響

高 — 記憶體洩漏可能會導致整個裝置崩潰，如果裝置危急，則導致網路中斷

說明

某個進程使用的記憶體會隨著時間推移而增加，但不會釋放，這最終會導致作業系統記憶體不足。如果系統記憶體不足，將會崩潰。檢視缺陷CSCsw33723，瞭解其他資訊和包含導致此情況的大輸出的命令示例。臨界閾值為95%。

系統日誌消息

PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL

MessageSample

Apr 10 10:10:10 <> %PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL:Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 96% exceeds critical level 95%

產品系列

- Cisco Catalyst 9300 系列交換器

- Cisco 4000 系列整合服務路由器

- Cisco Catalyst 9200 系列交換器

- Cisco Catalyst 9400 系列交換器

- Cisco Catalyst 9500 系列交換器

- Cisco Catalyst 9600 系列交換器

- Cisco Catalyst 9500H系列交換器

- Cisco Catalyst 9800 系列無線控制器

- 適用於雲端的Cisco Catalyst 9800無線控制器

- Cisco ASR 1000系列聚合服務路由器

Regex

不適用

建議

避免運行輸出較長的命令。使用以下命令定期重新啟動掃描是安全的：Device#test platform軟體進程退出shell-manager RP活動無狀態如果這不能提供臨時緩衝，您可能需要重新載入裝置。但是，由於基礎條件仍然存在，因此唯一的永久性解決方案是將軟體升級到固定版本。

指令

#show version

#show platform software process list RP active name smand