目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

Cisco 1700、2600和3600系列路由器支援非對稱數字使用者線路(ADSL)WAN介面卡(WIC)。 所有三個平台都以相同方式配置。但是，在硬體和每個版本所需的Cisco IOS®軟體版本方面存在差異。在本文檔中，Cisco 1700/2600/3600稱為「Cisco ADSL WIC」。

此組態範例顯示連線到Cisco 6130數位使用者線路存取多工器(DSLAM)的Cisco ADSL WIC。 它終止於思科6400通用接入集中器(UAC)。

Cisco ADSL WIC配置了RFC 1483橋接。Cisco 6400配置了路由橋接封裝(RBE)。

Cisco 6400節點路由處理器(NRP)中的ATM RBE功能通過橋接RFC 1483乙太網流量從末節橋接LAN路由IP。

在路由橋接模式下設定的ATM介面上接收的橋接IP封包會透過IP標頭路由。該介面利用了常用於DSL訪問的末節LAN拓撲的特性。它在整合路由和橋接(IRB)方面提供了更高的效能和靈活性。

必要條件

需求

在嘗試此組態之前，請確認已滿足以下必要條件。要支援ADSL WIC，至少需要以下Cisco IOS軟體版本：

- Cisco 2600/3600上的Cisco IOS軟體版本12.1(5)YB（僅限Plus版本）。

- Cisco 1700上的Cisco IOS軟體版本IOS 12.1(3)XJ或更新版本（僅限於Plus版本或ADSL功能集）。ADSL功能集在映像名稱中由「y7」標識；例如，c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin。

下載Cisco 1700的映像時，請確保選擇映像名稱1700。請勿下載1720或1750映像。這些功能不支援ADSL WIC。

要在Cisco 2600/3600上支援ADSL WIC，需要以下硬體版本：

- 2600:機箱WIC插槽，NM-2W。

- 3600:NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W。

註：對於Cisco 3600,NM-1E1R2W、NM-1E2W和NM-2E2W不支援ADSL WIC。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS軟體版本12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS軟體版本12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS軟體版本12.1(5)DA

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本檔案會使用下圖所示的網路設定：

組態

要從網際網路Telnet（或ping）Cisco ADSL WIC，請在ATM介面上配置IP地址和MAC地址。對於IP地址，在ATM介面上配置與您在乙太網介面上配置相同的IP地址。對於MAC地址，發出show interface eth0命令。記下MAC地址並在ATM介面上配置此相同的MAC地址。

當Cisco ADSL WIC橋接乙太網和ATM介面上的IP時，兩個介面具有相同的IP地址。

請注意配置中的no ip routing命令。

Cisco ADSL WIC(R1)

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

!--- When the router is in bridge mode, the FastEthernet !--- and ATM interfaces can have the same IP address.

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

mac-address 0030.96f8.45bd

!--- This is the MAC address of interface FastEthernet0. !--- Use the IOS command show interface fastethernet 0 !--- to get the MAC address.

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Cisco 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

atm route-bridged ip

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.4

!

end

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- Cisco DSL技術支援

- 路由橋接封裝基線架構

- ATM路由橋接器封裝

- 配置Cisco 6400

- Cisco ADSL技術支援

- 技術支援 - Cisco Systems