目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

Cisco 1700、2600和3600系列路由器支援非對稱數位使用者線路(ADSL)WAN介面卡(WIC)。 所有三個平台的配置基本相同。但是，硬體和每個硬體所需的Cisco IOS®軟體版本存在差異。在本文檔中，Cisco 1700/2600/3600稱為Cisco ADSL WIC。

本文檔顯示一個連線到Cisco 6130 DSL接入複用器(DSLAM)並終止在Cisco 6400通用接入集中器(UAC)上的Cisco ADSL WIC。 Cisco ADSL WIC路由器配置了PPP over ATM(PPPoA)，並啟用了網路地址轉換(NAT)和IP地址協商。Cisco ADSL WIC還用作其本地乙太網客戶端的伺服器。

必要條件

需求

嘗試此設定之前，請確保符合以下要求。在嘗試此組態之前，請確認使用以下任一必備軟體版本：

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS軟體版本12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS軟體版本12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS軟體版本12.1(5)DA

採用元件

本文件中的資訊是以下列軟體和硬體版本為依據.

要在Cisco 2600/3600上支援ADSL WIC，需要以下硬體產品：

- 2600:機箱WIC插槽，NM-2W

- 3600:NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W

註：對於Cisco 3600,WIC NM-1E1R2W、NM-1E2W或NM-2E2W不支援ADSL。

要支援ADSL WIC，至少需要以下Cisco IOS軟體版本：

- Cisco 2600/3600上的Cisco IOS軟體版本12.1(5)YB（僅限Plus版本）

- Cisco 1700上的Cisco IOS軟體版本IOS 12.1(3)XJ或更新版本（僅限於Plus版本或ADSL功能集）。ADSL功能集在映像名稱中由「y7」標識；例如，c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin。

註：下載Cisco 1700的映像時，請確保選擇映像名稱1700。請勿下載1720或1750映像；這些功能不支援ADSL WIC。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需檔案慣例的詳細資訊，請使用思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本文檔使用圖中所示的網路設定。

組態

本檔案會使用以下設定。

Cisco ADSL WIC

! version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool pool name

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

ip nat outside

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 1 protocol ip permit

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

! interface ATM0/0/0.200 point-to-point

!--- The username and password values must match !--- the username and password values of the remote device.

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/301

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template11

!

interface Virtual-Template11

ip unnumbered Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool pool name

ppp authentication pap

!

ip local pool pool name 172.17.0.1 172.17.0.10

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- Cisco DSL技術支援資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems