目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

硬體要求

軟體需求

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

Cisco 1700、2600和3600系列路由器支援非對稱數位使用者線路(ADSL)WAN介面卡(WIC)。 所有三個平台的配置都相同，但在硬體和每個平台所需的Cisco IOS®軟體版本方面存在差異。在本文檔中，Cisco 1700/2600/3600稱為「Cisco ADSL WIC」。

此示例配置顯示了配置了AAL5SNAP路由並在思科6400通用接入集中器(UAC)上終止的Cisco ADSL WIC。 Cisco ADSL WIC和Cisco 6400都使用ip unnumbered介面。這種型別的介面非常適合於可用IP子網數量有限的情況。

非同步傳輸模式(ATM)主介面不支援ip unnumbered指令；使用ATM點對點子介面。

RFC1483路由服務使用AAL5SNAP封裝將使用者連線到Cisco 6400，以便通過ATM傳輸IP流量。節點路由處理器(NRP)根據需要路由IP流量。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件中的資訊是以下列軟體和硬體版本為依據.

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS軟體版本12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS軟體版本12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS軟體版本12.1(5)DA

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

硬體要求

要在Cisco 2600/3600上支援ADSL WIC，需要以下硬體：

Cisco 2600系列路由器：

- 機箱WIC插槽

- NM-2W

Cisco 3600系列路由器：

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

註：對於Cisco 3600，這些交換機不支援ADSL WIC:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

軟體需求

要支援ADSL WIC，需要以下最低Cisco IOS軟體版本：

- Cisco 2600/3600上的Cisco IOS軟體版本12.1(5)YB（僅限Plus版本）。

- Cisco 1700上的Cisco IOS軟體版本IOS 12.1(3)XJ或更新版本（僅限於Plus版本或ADSL功能集）。ADSL功能集在映像名稱中由「y7」標識。例如，c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin。

註：下載Cisco 1700的映像時，請確保選擇映像名稱1700。請勿下載1720或1750映像。這些功能不支援ADSL WIC。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本檔案會使用下圖中所示的網路設定。

組態

本文檔使用此處顯示的配置。

- Cisco ADSL WIC

- Cisco 6400-NRP

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

ip subnet-zero

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface ATM0.1 point-to-point

ip unnumbered FastEthernet0

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

protocol ip 172.16.0.2

encapsulation aal5snap

!

ip classless

ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 ATM0.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

Cisco 6400-NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

pvc 3/100

protocol ip 10.0.0.1

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.3

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 配置Cisco 6400

- Cisco ADSL技術提示

- DSL技術支援

- RFC 1483

- 使用LLC封裝的ATM PVC上的多個路由通訊協定

- 技術支援 - Cisco Systems