目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

Cisco 1700、2600和3600系列路由器支援非對稱數位使用者線路(ADSL)WAN介面卡(WIC)。 所有三個平台的配置基本相同，但在硬體和每個平台所需的Cisco IOS®軟體版本方面存在差異。在本文檔中，Cisco 1700/2600/3600稱為「Cisco ADSL WIC」。

此組態範例顯示連線到在Cisco 6400通用存取集中器(UAC)上終止的Cisco 6130數位使用者線路存取多工器(DSLAM)的Cisco ADSL WIC。

Cisco ADSL WIC配置了RFC1483橋接和整合路由和橋接(IRB)，運行網路地址轉換(NAT)。

Cisco 6400 ATM介面設定為路由橋接器封裝(RBE)。

對於Cisco 6400,Cisco 6400節點路由處理器(NRP)上的ATM RBE功能通過橋接RFC1483乙太網流量從末節橋接LAN路由IP。

在路由橋接模式下設定的ATM介面上接收的橋接IP封包會透過IP標頭路由。這些介面利用常用於DSL訪問的末節LAN拓撲的特性，提供比IRB更高的效能和靈活性。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本。

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS軟體版本12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC節點交換處理器(NSP)IOS軟體版本12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS軟體版本12.1(5)DA

- 適用於Cisco 2600上的ADSL WIC — 機箱WIC插槽和NM-2W

- 適用於Cisco 3600上的ADSL WIC - NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W和NM-2W

注意：對於Cisco 3600，以下不支援ADSL WIC:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

要支援ADSL WIC，需要以下最低Cisco IOS軟體版本：

- Cisco 2600/3600上的Cisco IOS軟體版本12.1(5)YB（僅限Plus版本）。

- Cisco 1700上的Cisco IOS軟體版本12.1(3)XJ或更新版本（僅限於Plus版本或ADSL功能集）。ADSL功能集在映像名稱中由「y7」標識；例如，c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin。

下載Cisco 1700的映像時，請確保選擇映像名稱1700。請勿下載1720或1750映像；這些功能不支援ADSL WIC。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本文檔使用下圖所示的網路設定。

組態

本文檔使用如下所示的配置。

- Cisco ADSL WIC

- Cisco 6400 NRP — 示例1

- Cisco 6400 NRP — 示例2

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 4/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip Nat outside

!

ip Nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next hop IP address>

!--- The next hop IP address is also called the default !--- gateway and is provided by your ISP. For this example, !--- one valid default gateway could be the loopback !--- interface of the Cisco 6400 NRP, 172.16.0.2.

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

Cisco 6400 NRP — 示例1

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

!--The interface ATM0/0/0.4 point-to-point uses IP !--unnumbered Loopback1 for its IP address requirements.

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

ATM route-bridged ip

PVC 4/100

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

ip classless

ip route 172.16.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.4

end

Cisco 6400 NRP — 示例2

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

redundancy

main-CPU

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

ATM route-bridged ip

PVC 4/100

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

ip classless

ip route 172.16.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.4

end

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 思科6400軟體安裝指南

- Cisco DSL技術支援資訊

- Cisco DSL產品支援資訊

- 技術支援 - Cisco Systems