目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

要執行的任務

設定

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

您的Internet服務提供商(ISP)已為您的LAN分配了一個公有IP地址塊，但是您未為Cisco數字使用者線路(DSL)路由器上的ATM介面分配一個公有IP地址。要允許所有內部使用者使用此IP地址塊訪問Internet，您必須執行以下任務。

提示：如果您不熟悉如何配置Cisco裝置並希望遵循逐步配置，請參閱使用靜態IP地址塊路由的RFC1483的逐步配置。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

要執行的任務

- 為您的私有LAN設計IP編址方案。

- 在Cisco DSL路由器乙太網介面上配置IP地址和子網掩碼。

- 使用ATM永久虛擬電路(PVC)和封裝配置Cisco DSL路由器的ATM介面(非對稱數字使用者線路(ADSL)介面)。

- 使用IP地址、子網掩碼、預設網關和域名系統(DNS)伺服器配置每台主機PC。

對於動態主機設定通訊協定(DHCP):或者，如果您希望Cisco DSL路由器分配PC客戶端的動態IP地址，請將每台PC配置為通過DHCP自動獲取IP地址和DNS伺服器。

注意：當ATM介面配置了ip unnumbered ethernet0時，不支援網路地址轉換(NAT)配置。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

組態

提示：如果您不熟悉如何配置Cisco裝置並希望遵循逐步配置，請參閱使用靜態IP地址塊路由的RFC1483的逐步配置。

具有靜態IP地址塊的Cisco DSL路由器

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

ip subnet-zero

!

!--- For DHCP:

ip dhcp excluded-address

ip dhcp pool

network

default-router

dns-server

!

interface ethernet0

no shut

ip address <ip address> <subnet mask>

no ip directed-broadcast

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface atm0.1 point-to-point

ip unnumbered ethernet0

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <default gateway to isp>

ip route <default gateway to isp> 255.255.255.255 atm0.1

!

end

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

如果您的ADSL服務無法正常工作，請參閱排除RFC1483路由故障。

相關資訊

- RFC1483路由實施選項

- Cisco DSL路由器配置和故障排除指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems