目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

實施選項

相關資訊

簡介

本檔案將討論RFC1483路由實作選項。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

實施選項

為您的非對稱數字使用者線路(ADSL)服務選擇以下RFC1483路由實施選項之一。

選擇描述您的ISP提供的RFC1483路由服務型別的選項。

- RFC1483路由選項1 — 您的ISP為您的Cisco DSL路由器分配一個靜態的單個公共IP地址。

- RFC1483路由選項2 — 您的ISP分配一個靜態公有IP地址塊，以便在您的LAN中使用。

相關資訊

- RFC1483路由線上表格

- Cisco DSL路由器配置和故障排除指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems