目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

更換程式

確定原始NCB軟體和硬體版本

將所有NCB檔案備份到PC

更換NCB

初始化NCB

將組態檔還原到新的NCB

相關資訊

簡介

網路控制板(NCB)位於ONS 15252多通道單元(MCU)中，它將CPU與其所有外圍裝置一起託管。NCB包括永久非易失性隨機訪問儲存器(NVRAM)，系統軟體、snm.out和資料庫配置檔案位於其中。如果您更換了NCB模組，則更換的NCB具有系統軟體，但不知道您的配置。因此，必須將配置檔案從原始NCB傳輸到替代NCB。

本文檔將指導您完成更換NCB模組的步驟，並介紹如何傳輸配置檔案。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 要替換的NCB的IP地址 — 您需要此資訊才能登入並備份NCB中的所有檔案。只有在備份原始NCB中的所有檔案後，才能替換NCB。

- 通過客戶端層介面埠(CLIP)的流量 — 在替換NCB的過程中，流量繼續通過CLIP。CLIP模組與各自的夥伴自動同步，並且不需要NCB的幫助來傳送流量。

- PC配置 — 確保您的PC已正確配置為與伺服器系15200通訊。如有必要，請聯絡您的系統管理員以獲取有關網路配置的詳細資訊。

- snm.out和qdbs.cfg檔案 — 新NCB至少包括兩個檔案，即snm.out和qdbs.cfg。這兩個檔案是每個軟體版本所獨有的。如果NCB具有1.04版的snm.out檔案，則qdbs.cfg檔案也必須來自同一版本。

注意：本文檔假定替換NCB具有與原始NCB相同的snm.out和qdbs.cfg檔案版本。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 軟體：snm.out版本1.04

- 硬體：-01、-02

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

更換程式

本節介紹更換NCB的過程。

確定原始NCB軟體和硬體版本

請完成以下步驟：

1. 在您的PC或筆記型電腦上選擇Start > Run。

出現「Run（運行）」對話方塊。

2. 鍵入cmd，然後按一下OK。

系統會顯示命令提示符：

3. 在C:\>提示時輸入telnet IP address ，其中IP address 是NCB的IP地址。

4. 按ENTER鍵。

系統會顯示來自NCB的登入提示：

5. 在NCB登入提示符下，鍵入具有管理員許可權的使用者名稱，然後按ENTER。

6. 在密碼提示符下，鍵入管理員使用者的密碼，然後按ENTER鍵。

注意：VPN上的每個用15200只能登入一次。如果使用者已登入，則不能使用相同使用者名稱登入。

7. 在NCB:>提示下，鍵入configure system，然後按ENTER。出現NCB:=提示。

8. 鍵入version，然後按ENTER鍵。記錄螢幕上顯示的NCB修訂版號和SNM版本號。以下是範例：

9. 鍵入list 0，然後按ENTER鍵。

此時將顯示當前位於NCB中的檔案清單。

記錄檔案的名稱，並記下清單中的檔案數。

注意：根據您的特定配置，您可以擁有比本示例中顯示的檔案更多或更少的檔案：

10. 確定是否需要對NCB進行碎片整理。為此，請檢查清單中的任何檔案旁邊是否有[deleted]一詞。如果您在任何檔案旁看到單詞[deleted]，則必須對NCB進行碎片整理。

11. 若要對NCB進行碎片整理，請完成以下步驟：

注意：如果沒有檔案旁邊帶有[deleted]一詞，則可以跳過這些步驟，轉到步驟12。

1. 在NCB:=提示下，鍵入defrag 0，然後按ENTER。

出現「Defragmentation in progress」消息。執行此命令大約需要兩分鐘。您必須等待此命令完成。命令完成後，將再次顯示NCB:=提示符。

2. 鍵入list 0，然後按ENTER鍵。確保檔名中不包含單詞[deleted]。

12. 在NCB:=提示下，鍵入ipconf，然後按ENTER。

此時將顯示有關當前NCB IP地址、子網掩碼和網關的資訊：

記錄此資訊以供將來使用。

13. 在NCB:=提示下，鍵入exit，然後按ENTER。

14. 在NCB:>提示下，鍵入exit，然後按ENTER。

與主機的連線已終止：

將所有NCB檔案備份到PC

請完成以下步驟：

1. 開啟命令提示符(請參閱確定原始NCB軟體和硬體版本一節的步驟1和2)。

2. 在C:\>提示符下，鍵入mkdir foldername ，然後按ENTER鍵。此處，foldername是指您要建立的目錄的名稱。以下是範例：

在本例中， foldername 是252backup。

3. 在C:\>提示符下，鍵入cd foldername ，然後按ENTER鍵。此處，foldername是目標資料夾。在本示例中，資料夾名稱為252backup:

4. 在c:\foldername>提示下，鍵入ftp IP地址，然後按ENTER鍵。此處，IP address 是指主機系統NCB的15200地址。

5. 在user提示符下，鍵入具有管理15200許可權的有效使用者名稱稱，然後鍵入密碼。如果使用者名稱和密碼正確，請登入，如下所示：

6. 在ftp>提示時鍵入dir，然後按ENTER鍵。此時會顯示NCB中所有檔案的清單：

7. 現在，將NCB中的所有檔案複製到PC中的備份目錄中。從snm.out檔案開始。請完成以下步驟：

1. 在ftp>提示時輸入bin，然後按下ENTER:

2. 鍵入get snm.out，然後按ENTER鍵：

8. 將駐留在NCB中的剩餘檔案備份到PC。請完成以下步驟：

1. 在ftp>提示時鍵入ascii，然後按ENTER鍵：

2. 鍵入get filename，然後按ENTER鍵。每次發出此命令時，將filename替換為檔案的名稱，如下所示：

9. 在您的電腦或筆記型電腦上，開啟Windows資源管理器以驗證NCB中列出的所有檔案現在是否都在備份目錄中。此示例確認原始NCB中的所有六個檔案也位於備份目錄中：

10. 驗證所有檔案都已複製後，可以關閉FTP視窗。為此，請鍵入bye，然後按ENTER鍵。

再次顯示c:\foldername>提示：

檔案備份現在已完成。

注意：請勿備份qdbs.cfg檔案而不是snm.out文件。這兩個檔案需要彼此同步。

更換NCB

備份完所有NCB檔案後，從伺服器多點控制單元(MCU15252移除並更換NCB。 請完成以下步驟：

1. 從NCB模組斷開乙太網電纜。

2. 擰鬆螺釘。

註：NCB模組螺釘配有固定器。

3. 小心地從15252 MCU卸下NCB模組。

4. 將更換NCB模組與NCB模組插槽對齊。

5. 小心地將模組插入插槽。

註：確保背板聯結器和NCB模組聯結器正確配對，並且沒有光纖緊接。

6. 擰緊指旋螺釘。

7. 將乙太網電纜連線到NCB模組。

初始化NCB

本節提供建立管理員使用者並將IP地址、掩碼和網關分配給新NCB的過程。請完成以下步驟：

1. 使用隨系統提供的CIM RS-232電纜(P/N 72-2746-01)，將您的PC或筆記型電腦串列COM埠連線到CIM主機板上的15252 Management Access(MA)埠，如下所示：

2. 在PC或筆記型電腦上開啟終端模擬程式（例如，超級終端機），然後根據以下值配置COM埠：

- 速度:19200位/秒

- 資料位元：8

- 同位：無

- 停止位元：1

- 流量控制：無

- 模擬：VT100

- Settings > Ascii setup > Ascii sending:傳送帶有換行符的行結尾

以下是使用超級終端機設定RS-232引數時要完成的步驟範例：

1. 按一下開始>程式>附件>通訊>超級終端。

出現「Hyperterminal（超級終端）」視窗。

2. 在Connection Description對話方塊中鍵入會話名稱，然後按一下OK。

出現「Connect To（連線到）」對話方塊。

3. 從Connect Using清單中選擇COM1，然後按一下OK。

出現「COM1屬性」對話方塊。

4. 按一下File > Properties。

出現「Properties（屬性）」對話方塊。

5. 按一下Settings頁籤，然後按一下ASCII Setup按鈕。

出現「ASCII設定」(ASCII Setup)對話方塊。

6. 選中Send line ends with line feeds覈取方塊。

7. 按一下OK，直到所有對話方塊都關閉。保持「超級終端機」視窗開啟。

3. 連線CIM RS-232電纜並設定超級終端引數後，按ENTER鍵。系統以登入提示進行響應。再次按ENTER鍵。無需密碼，因此再次按ENTER鍵。出現NCB:>提示。

注意：如果您沒有收到來自伺服器的響應15252請使用不同的COM埠。

4. 現在，建立具有管理員許可權的使用者。請完成以下步驟：

1. 在NCB:>提示下，鍵入create user 'user1' ，然後按ENTER。

系統響應消息為「Created 'user1'」。 螢幕上出現user1:#提示。

2. 在user1:#提示下，鍵入password password1，然後按ENTER為新使用者建立密碼。

3. 鍵入privileges administrator，然後按ENTER。

4. 鍵入exit，然後按ENTER鍵。

5. 鍵入commit user 'user1' 。

5. 設定NCB模組的初始IP地址。請完成以下步驟：

1. 在NCB:>提示下，鍵入configure system，然後按ENTER。

2. 在NCB:=提示符下，鍵入ipconf <IP Address> <Subnet> <Gateway> ，然後按ENTER。其中，IP Address 代表IP地址，Subnet 是子網掩碼，Gateway 代表替換NCB的預設網關。

註：為這些引數鍵入的值必須與從原始NCB獲得的值相同(請參閱確定原始NCB軟體和硬體版本一節的步驟12)。

3. 在NCB:=提示符下，鍵入reboot，然後按ENTER鍵。

6. 拔下CIM RS-232介面卡電纜。NCB模組上的子網管理器現在有一個IP地址，您可以直接在NCB模組上的乙太網埠訪問該地址。

將組態檔還原到新的NCB

此過程列出從PC備份目錄將除snm.out和qdbs.cfg以外的所有檔案複製到新NCB的步驟。請勿將這兩個檔案複製到新的NCB中，因為新的NCB已經包含這兩個檔案。這兩個檔案是在工廠安裝的。

請完成以下步驟：

1. 確保PC或筆記型電腦已連線到NCB模組上的乙太網埠。

2. 開啟命令提示符(請參閱確定原始NCB軟體和硬體版本一節的步驟1和2)。

3. 在C:\>提示符下，鍵入cd foldername ，其中foldername 是備份檔案所在的資料夾的名稱。

4. 按ENTER鍵。

5. 啟動到NCB的FTP會話。變更方式如下：在C:\foldername>提示時輸入ftp IP address ，其中IP address 代表新NCB的IP地址。按ENTER鍵。

6. 鍵入在初始化NCB一節的步驟4中建立的管理員的使用者名稱。

7. 按ENTER鍵。

8. 在password提示時鍵入密碼，然後按ENTER鍵。系統會顯示一則訊息，說明您已成功登入，並會顯示ftp>提示。

9. 確定NCB上已有哪些檔案。為此，請鍵入dir，然後按ENTER鍵。

系統將顯示當前駐留在替換NCB中的所有檔案的清單。此外，出廠時安裝的兩個檔案snm.out和qdbs.cfg也必須存在。根據NCB版本，您可以看到另外兩個檔案：sys_inet.sys和network.cfg。確保snm.out和qdbs.cfg存在。

10. 在ftp>提示符下，鍵入ascii，然後按ENTER鍵。

11. 將備份目錄中的所有檔案(snm.out和qdbs.cfg除外)逐個傳輸到新的NCB。

在ftp>提示時輸入put filename，然後按ENTER鍵。此處，filename表示要從PC備份目錄移動到新NCB的檔案的名稱。

系統會顯示一則訊息，說明每個檔案都已成功傳輸，如下所示：

注意：請注意，snm.out和qdbs.cfg是唯一兩個未傳輸到新NCB的檔案。

12. 驗證新的NCB是否顯示與原始NCB相同的檔案。為此，請鍵入dir，然後按ENTER鍵。

注意：一個名為network.cfg的額外檔案可以存在於新的NCB中。如果原始NCB沒有此檔案，而新的NCB包含此檔案，則可能會出現此檔案。在這種情況下，您無需執行任何操作。繼續下一步。

13. 輸入bye，然後按ENTER鍵關閉FTP視窗。

14. 重新啟動NCB以使下載的配置檔案生效。請完成以下步驟：

1. 使用您建立的管理員使用者名稱和密碼建立與NCB的Telnet會話。

2. 在NCB:>提示下，鍵入configure system，然後按ENTER。

3. 在NCB:=提示符下，鍵入ldboot 0 snm.out 10，然後按ENTER。

註：ldboot後的數字為零，且零前和零後都有一個空格。

4. 鍵入reboot，然後按ENTER鍵。

注意：重新啟動NCB後，您傳輸到新NCB的原始NCB配置檔案生效，您在新NCB上建立並在步驟12a中使用的管理員使用者將被刪除。只有原始NCB中的使用者才有權登入。這些使用者名稱列在users.cfg檔案中。

15. Telnet到新的NCB，使用先前存在於原始NCB中的管理員使用者名稱。

16. 檢查新的NCB軟體版本。為此，請在NCB:>提示符下鍵入configure system，然後按ENTER。

17. 在NCB:=提示下，鍵入version，然後按ENTER。確保軟體版本與原始NCB中的軟體版本相同。

NCB替換過程現已完成。

相關資訊

- Cisco ONS 15200模組手冊1.0.1版

- NCB拆除和更換

- NCB功能說明

- 技術支援與文件 - Cisco Systems