目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

拓撲

問題

解決方案

驗證

相關資訊

簡介

本檔案介紹將多個跨距樹狀目錄通訊協定(STP)例項摺疊為單個STP例項的程式，以克服每個節點八個STP實15454的限制。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

- 生成樹通訊協定

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15454版本5.x

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

拓撲

本文檔使用具有四個ONS 15454節點的實驗設定，即15454a-105、15454b-108、15454c-107和15454d-104(請參見圖1)。 這四個節點形成一個星形網路，15454a-105作為公共點。

圖1 — 拓撲

每個節點都有一個E100T-12卡。

問題

ONS 15454上的跨距樹狀目錄軟體在計時、通訊與控制(TCC)卡（一種共用資源）上運行。

注意：本文檔使用「TCC」來泛指卡的所有變體。

本文檔針對一個節點最多八個STP例項的限制。

完成以下步驟即可瞭解問題：

1. 登入思科傳輸控制器(CTC)15454入IPa-105。

圖2 — 擴展的STP例項

2. 按一下Maintenance頁籤(請參見圖2中的箭頭A)。

3. 按一下Ether Bridge頁籤(請參見圖2中的箭頭B)。

4. 按一下Circuits頁籤(請參見圖2中的箭頭C)。

STP ID列顯示八個不同的STP例項。嘗試使用第九個STP例項建立電路失敗，並出現錯誤消息(請參見圖3)。

圖3 - VLAN/生成樹違規錯誤消息

解決方案

避免此錯誤的一種方法是指定不承載流量的幻影VLAN。虛構VLAN會強制生成樹摺疊到同一個例項中。解決方案是將電路1、電路2、電路3和電路4壓縮為一個STP例項。

請完成以下步驟：

1. 建立虛擬VLAN。請完成以下步驟：

1. 登入CTC以獲取15454a-105。

2. 按一下Circuits頁籤(請參見圖4中的箭頭A)。

3. 選擇Circuit 1(請參見圖4中的箭頭B)。

圖4 — 編輯電路

4. 按一下「Edit」(參見圖4中的箭頭C)。 出現「Edit Circuit（編輯電路）」視窗(請參見圖5)。

觀察電路圖(請參見圖5中的箭頭A)。

注意：要檢視電路對映，必須選中Show Detailed Map複選框(請參見圖5中的箭頭D)。

圖5 — 編輯電路：電路1

5. 按一下VLANs頁籤(請參見圖5中的箭頭B)。

6. 按一下New VLAN（參見中的箭頭C）。 系統將顯示Define New VLAN對話方塊。

圖6 — 定義新VLAN

7. 在相應的欄位中輸入VLAN名稱和VLAN Id。在本例中，VLAN名稱為VLAN99,VLAN Id為99。

8. 按一下「OK」（確定）。

2. 將VLAN99新增到電路1。完成以下步驟：

1. 從可用VLAN中選擇VLAN99(請參見圖7中的箭頭A)。

圖7 — 將VLAN新增到電路

2. 按一下>>按鈕(請參見圖7中的箭頭B)

3. 按一下「Apply」(參見圖 7中的箭頭C)。

3. 將VLAN99新增到電路2。

4. 將VLAN99新增到電路3。

5. 將VLAN99新增到電路4。

驗證

完成以下步驟即可驗證結果：

1. 按一下「Maintenance > Ether Bridge > Circuits」。

2. 比較圖2中的箭頭D和圖8中的箭頭A。觀察電路2、3和4從STP ID 2、3和4摺疊為STP ID 1。

圖8 — 摺疊的STP例項

合併後，STP例項的數量從8個成功減少至5個。現在，您可以新增另一個STP例項。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems