目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

問題

解決方案

驗證

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何使用ONS 15454 4.5.x或更低版本配置網路元素(NE)。NE配置使Cisco Transport Manager(CTM)版本5.x及更高版本能夠識別網關網路元素(GNE)和以前在CTM 5.x之前的版本中配置的終端NE關係。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

- CTM

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15454 4.5.x及更低版本

- CTM 5.x及更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

思科修改了CTM 5.x及更高版本中CTM識別GNE和端點NE關係的方式。

在CTM 5.x之前的版本中，無論基於CTC的NE中的代理設定如何，使用者都會根據網路拓撲手動配置GNE和終端NE。

在CTM 5.x及更高版本中，手動配置GNE和終端NE的功能不再可用。CTM根據NE上的GNE代理設定自動選擇GNE。CTM中現在存在以下三種新的網路狀態分類：

- 閘道網路元件(GNE)

- 外部網路元件(ENE)

- LAN連線元件(LNE)

在CTM 5.0中，即使沒有物理LAN連線，未為其啟用代理的任何NE也具有LNE標籤。系統會將任何啟用了代理的NE視為GNE，對於低於CTC 4.5.x且沒有其他終端NE設定選項的NE尤其如此。

問題

當您嘗試從CTC 4.5.x及更低版本升級或新增到CTM 5.x或更高版本時，會遇到以下問題：

1. 在CTM中，按GNE、LNE和ENE顯示的NE標籤不正確。

2. CTM無法檢測NE的某些狀態。例如，通訊狀態標籤為unavailable，這意味著CTM無法建立與NE的連線。

解決方案

完成以下步驟即可解決這些問題：

注意：請確保首先在網路中的小型環上測試此過程。如果結果令人滿意，您可以將此過程推廣到網路的其它部分。

1. 為GNE啟用代理。請完成以下步驟：

1. 登入到CTC。

2. 按一下Provisioning > Network > General。

3. 選中Gateway Settings部分中的Enable Proxy覈取方塊(請參見圖1中的箭頭A)。

圖1 — 網關網元設定

2. 將每個終端NE的預設路由設定為0.0.0.0，並啟用以下設定：

- 代理

- 僅手工藝訪問

- 防火牆

注意：必須啟用所有這三個選項，以便CTM對環中的所有節點具有完全可見性。

請完成以下步驟：

1. 登入到CTC。

2. 按一下Provisioning > Network > General。

圖2 — 終端網路元素設定

3. 選中Enable Proxy覈取方塊(請參見圖2中的箭頭A)。

4. 選中Craft Access Only覈取方塊(請參見圖2中的箭頭B)。

5. 選中Enable Firewall覈取方塊(請參見圖2中的箭頭C)。

6. 在「Default Router（預設路由器）」欄位中鍵入0.0.0.0，以將0.0.0.0設定為預設路由器的IP地址(請參閱圖2中的箭頭D)。

注意：當您的現場技術人員通過TCC2乙太網介面直接連線到NE時，仍然可以通過CTC完全看到環。請確保您的測試涵蓋此方面，然後再在整個網路範圍內推廣此過程。

驗證

以下是CTM域，它根據NE上的設定顯示GNE-ENE配置：

- 10.89.238.77(Imperial Palace .77)顯示為GNE(請參見圖3中的箭頭A)。綠色勾號表示皇宮。77是GNE。

- 10.89.238.241(Imperial Palace .241)顯示為ENE(參見圖3中的箭頭B)。綠色勾選標籤表示皇宮。241是ENE。

圖3 - CTM

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems