目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

工作和保護路徑

配置BLSR環

安裝光纖承載卡並連線光纖

為卡建立DCC終端

啟用卡的埠

配置BLSR環

設定BLSR環中節點的計時

新增和刪除BLSR節點

新增節點

刪除節點

移動BLSR中繼卡

將BLSR主幹卡移至主機箱上的其他15454槽

與BLSR振鈴關聯的警報

預設K Bte警報

BLSR不同步警報

相關資訊

簡介

將ONS 15454節點配置為雙向線路交換環(BLSR)時，可能會遇到幾個常見問題。 本文解決這些問題，並提供配置BLSR環的最佳實踐示例。配置BLSR環時，可以新增、刪除並重新物理配置15454節點。

注意：ONS 15454支援雙光纖和四光纖BLSR，最多支援32個基15454節點（基於軟體和硬體配置）。BLSR分配一半的可用光纖頻寬用於保護。例如，光載波–48(OC-48)BLSR將同步傳輸訊號(STS)1-24分配給工作流量，STS 25-48用於保護。如果一個光纖跨度發生中斷，工作流量會切換到另一個光纖跨度上的保護頻寬(STS 25-48)。工作流量在一個光纖上的STS 1-24上沿一個方向傳輸，在第二光纖上的STS 1-24上沿相反方向傳輸。工作和保護頻寬必須相等。您只能建立Optical Carrier-12(OC-12)（僅限雙光纖）或OC-48和OC-192 BLSR。

必要條件

需求

本文檔的讀者應瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

- BLSR

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco ONS 15454。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

背景資訊

本檔案介紹使用初始四節點BLSR環進行的實驗設定(請參閱圖1)。

本節說明如何配置BLSR環。您可以使用相同過程配置最大限製為32個節點的任何大小的BLSR環。

本節還提供以下內容的逐步說明：

- 向BLSR環15454加RSPAN節點，並驗證是否新增了現有電路並通過它。

- 刪除節點。

- 將其中一個OC-48中繼卡移至機箱上的不同物理15454槽。

圖1 — 帶有初始四節點BLSR環的實驗設定

您可以在East和West埠上建立同步光纖網路(SONET)資料通訊通道(SDCC)終端。East埠的光纖必須插入相鄰節點上West埠的光纖。同樣，West埠的光纖必須插入相鄰節點上East埠的光纖。

如果配置東到西的連線不正確（例如，如果配置東到東或西到西），則不會顯示錯誤消息。但是，如果光纖斷開，通訊將失敗。流量發生故障，因為光纖分路器兩端的節點無法將通過STS 1-24上的雙向工作路徑的流量切換回STS 25-48上的保護路徑。

為了避免錯誤，請使用系統分配BLSR埠。您可以使East埠成為路由器右側最遠的物理插15454，而West埠成為左側最遠的物理插槽。例如，在圖1中，插槽12是East埠，插槽6是West埠。

SONET K1、K2和K3位元組包含管理BLSR保護交換機的資訊。每個BLSR節點監控K位元組，以確定何時將SONET訊號切換到備用物理路徑。K位元組用於傳達環中節點之間的故障情況和所採取的操作。

工作和保護路徑

BLSR環分配一半的可用光纖頻寬用於保護。STS 1-24分配給兩個光縴路徑上工作跨度上的流量。STS 25-48分配給兩個光縴路徑上保護跨度上的流量。工作和保護頻寬必須相等。您只能調配OC-12、OC-48和OC-192 BLSR。

在沒有光纖斷點的普通BLSR環上，STS 1-24用於兩個光纖跨度1和2上反向傳輸的工作流量(請參見圖2):

圖2 — 不帶光纖斷點的普通BLSR環

SONET幀的線路開銷部分中的K1和K2位元組表示環的狀態，如下表所示：

路徑開銷

小節開銷

A1訊框

A2成幀

A3訊框

J1跟蹤

B1 BIP-8

E1訂購線

E1使用者

B3 BIP-8

D1資料通訊

D2資料Com

D3資料Com

C2訊號標籤

線路開銷

H1指標

H2指標

H3指標操作

G1路徑狀態

B2 BIP-8

K1

K2

F2使用者通道

D4資料網站

D5資料Com

D5資料Com

H4指示器

D7資料通訊

D8資料通訊

D9資料通訊

Z3增長

D10 Data Com

D11資料通訊

D12資料網站

Z4增長

S1/Z1同步狀態/增長

M0或M1/Z2 REI-L增長

E2訂購線

Z5串接連線

以下是K1位元的細分：

請求搶佔優先順序

位1到4

位元

優先順序機制

1111

鎖定保護(span)[LP-S]或訊號故障（保護）[SF-P]

1110

強制交換器(span)[FS-S]

1101

強制交換機（環）[FS-R]

1100

訊號失敗(span)[SF-S]

1011

訊號故障（振鈴）[SF-R]

1010

訊號降級（保護）[SD-P]

1001

訊號降低(span)[SD-S]

1000

訊號降級（環）[SD-R]

0111

手動交換機(span)[MS-S]

0110

手動交換機（振鈴）[MS-R]

0101

等待還原[WTR]

0100

練習器(span)[EXER-S]

0011

練習器（振鈴）[EXER-R]

0010

反向請求(span)[RR-S]

0001

反向請求（環）[RR-R]

0000

無請求[NR]

第5位至第8位

目標節點ID:這些位表示K1位元組的目標節點的ID。目標節點ID始終為相鄰節點的標識（除預設APS位元組外）。

以下是K2位元的細分：

位元

說明

位1到4

這些位始終指示發出請求的節點的節點ID。

第5位元

此位指示網橋請求K1位1到4是短路徑請求(0)還是長路徑請求。(1)

第6位至第8位

111 — 線路AIS

110 — 線路RDI

101 — 保留供將來使用

100 — 保留供將來使用

011 — 保護通道上的額外流量(ET)

010 — 橋接和交換（Br和軟體）

001 — 橋接(Br)

000 — 空閒

如果發生光纖中斷，K1和K2位元組將報告警報。K1和K2位元組標識發生中斷的源節點和目標節點，以及它們的工作和保護通道是循環的。工作流量在跨段2、3和4上切換到保護頻寬(STS 25-48)。

圖3 — 光纖中斷

圖4顯示節點A和D檢測到光纖中斷並將工作路徑STS 1-24切換到保護路徑STS 25-48後BLSR環跨越2、3和4。

圖4 — 節點A和D檢測到光纖中斷後，BLSR環跨越2、3和4

當交換機停止工作以保護光纖時，流量中斷時間不到50毫秒。

您必須瞭解光纖中斷對繞過BLSR環傳輸的電路的影響。以圖5中的情境為例，其中電路在環的兩端傳輸。電路在節點A和C進出。

圖5 — 光纖中斷對電路的影響

如果在節點A和節點D之間發生光纖中斷，所有K1和K2位元組都會改變，以反映節點A和節點D之間的光纖狀態。在環左側的STS 1-24上傳輸的流量現在使用環右側的STS 25-48。STS 25-48上的流量以節點C為目的地。但是，流量必須持續到節點D。在節點D，流量被橋接並交換回節點C(請參見圖6)。

圖6 — 流量橋接並交換到節點C

配置BLSR環

完成以下步驟以設定BLSR環：

1. 安裝光纖承載卡並連線光纖。

2. 為卡建立DCC終端。

3. 啟用卡的埠。

4. 配置BLSR環。

5. 設定BLSR環中節點的計時。

安裝光纖承載卡並連線光纖

請完成以下步驟：

1. 使用15454 User Documentation的卡安裝和啟動部分中的步驟以物理方式安裝OC-12或OC-48卡。您可以在任何插槽中安裝OC-12卡。但是，您只能將OC-48卡安裝在高速插槽5、6、12或13中。

2. 允許卡啟動。

3. 將光纖連線到卡。

確保您安裝的卡上的ACT LED變為綠色。

為卡建立DCC終端

請完成以下步驟：

1. 登入到BLSR中的第一個節點。

2. 選擇Provisioning > Sonet DCC。

SDCC終止面板顯示：

圖7 - SDCC終端面板

3. 在SDCC Terminations部分中按一下Create。

此時將顯示「建立SDCC終止」對話方塊：

圖8 — 建立SDCC終止對話方塊

4. 按住CTRL鍵，按一下必須用作節點上BLSR環埠的兩個插槽或埠。例如，插槽6(OC-48)埠1和插槽12(OC-48)埠1(請參見圖8)。

注意：ONS 15454使用SONET區段層DCC(SDCC)進行資料通訊。ONS 15454不使用線路DCC。因此，線路DCC可用於通過ONS 15454網路從第三方裝置隧道DCC。

5. 按一下「OK」（確定）。

插槽或埠列在SDCC終端部分：

圖9 — 列出插槽或埠

啟用卡的埠

請完成以下步驟：

1. 按兩下配置為SDCC終端的一個光纖卡。

2. 選擇Provisioning > Line。

3. 在Status列中選擇In Service。

圖10 — 選擇「In Service（服務中）」選項

4. 對配置為SDCC終端的另一張光纖卡以及BLSR環中的每個節點重複步驟1至3。

配置BLSR環

請完成以下步驟：

1. 登入到其中一個BLSR節點。

2. 選擇Provisioning > Ring。

確保刪除BLSR環的光卡的所有電路。必須先禁用BLSR環：

圖11 — 從禁用BLSR環開始

3. 在BLSR部分的Node ID欄位中鍵入節點的識別符號。

節點ID標識BLSR環上的節點。您最多可以擁有16個不同的節點ID。確保為BLSR環中的所有節點分配唯一的節點ID。

圖12 — 為每個節點分配唯一的節點ID

4. 選擇節點ID。

系統會顯示其他BLSR欄位。

5. 設定這些BLSR屬性(請參閱圖13):

- 振鈴ID — 為振鈴分配識別符號。確保該數字介於0和255之間。您必須對同一BLSR中的所有節點使用相同的環ID。

- Reversion time — 指定工作流量必須恢復到原始工作路徑之前的時間量。預設值為5分鐘。

- East Port — 從下拉選單中選擇所需的埠作為East埠。通常，East Port是埠右側最高可用插15454。

- West Port — 從下拉選單中選擇所需的埠作為West埠。通常，West埠是交換機左側最小的可用插15454。

圖13 — 設定BLSR屬性

圖14說明了節點A的配置。

圖14 — 節點A配置

6. 按一下「Apply」。

將顯示BLSR Map Ring Change對話方塊：

圖15 - BLSR Map Ring Change對話方塊

7. 按一下「Yes」。

BLSR環對映對話方塊顯示：

圖16 - BLSR Ring Map對話方塊

8. 按一下「Accept」。

BLSR Ring Map面板顯示節點A的IP地址10.200.100.11，節點A是BLSR環中的第一個15454節點。該節點將新增到BLSR環對映中。在您配置環中的所有節點之前，系統會顯示Default K警報：

圖17 — 預設K警報

9. 對於構成四節點BLSR環的其他三個節點，完成步驟2至6。圖18顯示了節點B的BLSR配置視窗。請注意，它具有不同的節點ID，但環的ID相同：

圖18 — 節點B的BLSR配置視窗

圖19顯示節點B的配置。

圖19 — 節點B配置

10. 按一下「Apply」。

BLSR環對映對話方塊顯示：

圖20 — 將第二個節點新增到BLSR環中

11. 按一下「Accept」。

12. 配置節點C。

圖21 — 節點C的BLSR配置

圖22顯示節點C的配置。

圖22 — 節點C配置

13. 按一下「Apply」。

BLSR環對映對話方塊顯示：

圖23 — 將第三個節點新增到BLSR環中

14. 按一下「Accept」。

15. 配置節點D。

圖24 — 節點D的BLSR配置

圖25顯示節點D的配置。

圖25 — 節點D配置

16. 按一下「Apply」。

BLSR環對映對話方塊顯示：

圖26 — 將第四個節點新增到BLSR環中

17. 按一下「Accept」。

18. 切換到網路檢視，驗證是否清除了Default K警報。

19. 使用常規測試程式測試BLSR。以下是您可以使用的幾個步驟：

1. 登入到節點，然後選擇Maintenance > Ring。

2. 從East操作清單中選擇MANUAL RING，然後按一下Apply。驗證流量交換器是否正常運作。

3. 從「East操作」清單中選擇Clear，然後按一下Apply。

4. 對West Operation重複步驟1至3。

5. 在一個節點上拉出光纖，並驗證流量是否正常交換。

設定BLSR環中節點的計時

配置SONET DCC後，需要設定節點的計時。有關逐步過程，請參閱15454使用者文檔的Setup ONS 15454 Timing部分。有關ONS 15454定時的一般資訊，請參閱ONS 15454定時問題。

新增和刪除BLSR節點

本節提供為v2.x.x軟體級別新增和刪除BLSR節點的過程。如果您使用最新的v5.0軟體級別，請參閱v5.0文檔以瞭解新增和刪除BLSR節點的過程。

若要新增或捨棄節點，您需要使用強制運算子執行保護交換器，該操作會將流量從執行服務的span路由出去。

以下示例演示如何以無中斷方式配置第五個節點（節點E）並將其新增到四節點BLSR環中。該示例還指示如何驗證是否向節點E新增了正確的電路。

圖27 — 新增第五個節點的示例

示例還演示了如何從BLSR環以無中斷方式刪除節點E。該示例說明如何恢復到原來的四節點實驗設定，並檢驗電路是否正確配置。

注意：一次只能新增或刪除一個節點。

新增節點

當您要將節點新增到BLSR環時，請確保您以本地方式登入到系統，以最小化流量中斷。請完成以下步驟：

1. 在要新增到BLSR的ONS 15454中安裝光纖卡。

確保有光纜連線到卡。

2. 通過節點運行測試流量，以確保卡正常工作。

3. 通過新節點E的East埠（實驗設定中的節點D）登入到要從其連線到新節點E的節點。

4. 在East埠強制流量。請完成以下步驟：

1. 選擇Maintenance > Ring。

2. 在「東操作」(East Operation)清單中按一下強制環。

圖28 — 強制東埠上流量

3. 按一下「Apply」。

為East埠OC-48卡生成強制交換機請求警報：

圖29 - Force Switch Request警報

強制切換請求警報正常。

注意：在保護切換過程中，流量未受到保護。

4. 登入必須通過其West埠（實驗設定中的節點A）連線到新節點的節點。

5. 強制西部的埠進行通訊。請完成以下步驟：

1. 選擇Maintenance > Ring。

2. 在「西操作」(West Operation)清單中按一下強制環。

圖30 — 強制西埠上流量

3. 按一下「Apply」。

系統會顯示確認訊息，指出您的East和West連線埠方向已在BLSR環上正確設定，以便流量可以正確交換：

圖31 — 確認消息

為East埠OC-48卡生成強制交換機請求警報：

圖32 - Force Switch Request警報

強制切換請求警報正常。

注意：在保護切換過程中，流量未受到保護。

6. 登入新節點，並完成以下BLSR設定步驟：

1. 調配SONET DCC。

圖33 — 調配SONET DCC

2. 配置BLSR計時。

圖34 — 配置BLSR計時

3. 啟用BLSR埠。

圖35 — 啟用BLSR埠

4. 配置BLSR環。

圖36 — 配置BLSR環

7. 從直接連線到新節點E的節點D和節點A中刪除光纖連線。

- 從必須連線到新節點E（插槽6）的West埠的節點D（插槽12）中移除East光纖。

- 從必須連線到新節點E的East埠（插槽12）的節點A（插槽6）中移除West光纖。

8. 用連線到新節點E的光纖更換已移除的光纖。將West埠連線到East埠，將East埠連線到West埠。

9. 註銷思科傳輸控制器(CTC)。

10. 再次登入到CTC。

11. 等待BLSR Ring Map Change對話方塊顯示。

注意：如果未顯示BLSR Ring Map Change對話方塊，請選擇Provisioning > Ring，然後點選Ring Map。

圖37 - BLSR Ring Map Change對話方塊

12. 按一下「Yes」。

BLSR環對映對話方塊顯示：

圖38 - BLSR Ring Map對話方塊

13. 按一下「Accept」。

14. 返回「網路」檢視，然後按一下電路頁籤。

等待網路發現所有電路。通過新節點的電路顯示為不完整。Circuits（電路）視窗顯示比電路的總跨數少一個跨度：

圖39 — 一個Span小於範圍總數

15. 按一下右鍵節點E，然後從快捷選單中選擇更新電路。

圖40 — 更新電路

此時會顯示電路更新確認消息，指示新增到節點E的網路數：

圖41 — 電路更新確認消息

16. 選擇Circuits頁籤，確保網路不包含任何不完整的電路。

17. 選擇一個電路，然後按一下Map。

18. 確保電路通過新節點E:

圖42 — 確保電路通過新節點E

19. 清除保護開關。

必須清除節點D的保護交換機，該節點使用其East埠連線到新節點E，該節點使用其West埠連線到新節點E。請完成以下步驟：

1. 選擇Maintenance > Ring。

2. 在East Operation清單中按一下CLEAR。

3. 按一下「Apply」。

圖43 — 從East埠清除保護交換機

4. 從West Operation清單中選擇CLEAR。

5. 按一下「Apply」。

圖44 — 從West埠清除保護交換機

刪除節點

注意：刪除節點時，此過程將流量中斷降至最低。但是，刪除並重新建立在刪除的節點上產生或終止的電路時，可能會丟失流量。

請完成以下步驟：

1. 選擇要刪除的節點，並刪除在該節點中發起或終止的所有電路。例如，如果要從實驗設定中刪除節點E，請完成以下步驟：

1. 按一下Circuits頁籤。

2. 按住CTRL鍵並按一下以選擇多個需要刪除的電路。

3. 按一下「Delete」。

系統會提示您確認刪除：

圖45 — 刪除電路

4. 按一下「Yes」。

系統會顯示確認消息：

圖46 — 電路刪除的確認消息

5. 如果多滴電路在要刪除的節點處包含滴落，請按一下Edit。

6. 移除投擲物。

註：請勿登入到要刪除的節點。

注意：如果電路有多個丟包，則僅刪除終止於節點E的丟包。

2. 手動將流量從與要刪除的節點相鄰的節點的埠上切換。當移除節點時，相鄰節點被斷開。請完成以下步驟：

1. 開啟節點D，通過其East埠連線到節點E。

2. 選擇Maintenance > Ring。

3. 在「東操作」(East Operation)清單中按一下強制環。

4. 按一下「Apply」。

圖47 — 強制東埠上流量

系統將提示您確認操作。

5. 按一下「Yes」。

圖48 — 確認操作

6. 開啟節點A，它通過其West埠連線到節點E。

7. 從West Operation清單中選擇FORCE RING。

8. 按一下「Apply」。

圖49 — 強制西埠上流量

系統將提示您確認操作。

圖50 — 確認操作

注意：在保護切換過程中，流量未受到保護。

3. 刪除節點E與其鄰居（節點A和節點D）之間的所有光纖連線。

4. 重新連線兩個相鄰節點。

5. 等待BLSR Map Ring Change對話方塊顯示。

注意：如果未顯示「BLSR對映環更改」對話方塊，請選擇Provisioning > Ring，然後點選環對映。

圖51 - BLSR Map Ring Change對話方塊

6. 按一下「Yes」。

BLSR環對映對話方塊顯示：

圖52 - BLSR Ring Map對話方塊

7. 按一下「Accept」。

8. 逐一刪除並重新建立在節點E上發起或終止的每個電路。

9. 清除相鄰節點上的保護開關。請完成以下步驟：

1. 在節點D的East埠上開啟保護交換機。

2. 選擇Maintenance > Ring。

3. 在East Operation清單中按一下CLEAR。

4. 按一下「Apply」。

圖53 — 從East埠清除保護交換機

5. 使用其West埠上的保護開關開啟該節點。

6. 選擇Maintenance > Ring。

7. 在West Operation清單中按一下CLEAR。

8. 按一下「Apply」。

圖54 — 從West埠清除保護交換機

10. 檢查每個節點是否使用樓宇整合定時供應(BITS)時鐘。

- 如果未使用BITS，請確保同步設定為相鄰節點上的東向或西向BLSR跨區之一。

- 如果刪除的節點（節點E）是BITS定時源，請使用新節點作為BITS源。或者，選擇一個節點處的內部同步，所有其它節點都可從該節點獲取其定時。

11. 選擇Circuits頁籤，並確保不存在不完整的電路。

圖55 — 確保沒有不完整的電路

12. 按一下Map頁籤。

13. 驗證電路是否正確路由。

圖56 — 驗證電路是否正確路由

移動BLSR中繼卡

注意：您必須從當前BLSR環逐個丟棄節點，以便重新排列中繼卡。請記住，此過程會影響服務，並適用於卡更換插槽的所有BLSR節點。繼續操作之前，請複查所有步驟。

在圖57中的四節點OC-48 BLSR實驗設定中，節點D會臨時從活動BLSR環中移除。此外，插槽6中的OC-48卡移至插槽5，插槽12中的OC-48卡移至插槽6。

圖57 — 四節點OC-48 BLSR實驗設定

將BLSR主幹卡移至主機箱上的其他15454槽

本節介紹如何將一個BLSR中繼卡移動到另一個插槽。對要移動的每個卡使用此過程。雖然此過程適用於OC-48 BLSR中繼卡，但您可以對OC-12卡使用相同的過程。

注意：ONS 15454節點必須使用CTC 2.0版或更高版本，並且不能為OC-48或OC-12卡或BLSR配置設定活動警報。

1. 強制流量從要交換中繼卡的節點流出。請完成以下步驟：

1. 登入通過其East埠連線到要移動中繼卡的節點D的節點C。

2. 選擇Maintenance > Ring。

3. 在「東操作」(East Operation)清單中按一下強制環。

4. 按一下「Apply」。

圖58 — 強制東埠上流量

系統將提示您確認操作。

圖59 — 確認BLSR操作

5. 按一下「Yes」。

執行強制切換時，會生成手動強制切換請求警報：

圖60 — 手動強制切換請求警報

強制切換請求警報正常。

注意：在保護切換過程中，流量未受到保護。

6. 登入到通過West埠連線到要移動中繼卡的節點D的節點A。

7. 選擇Maintenance > Ring。

8. 在「西操作」(West Operation)清單中按一下強制環。

9. 按一下「Apply」。

圖61 — 強制西埠上流量

系統將提示您確認操作。

圖62 — 確認BLSR操作

10. 按一下「Yes」。

2. 登入到安裝要移動的OC-48中繼卡的節點D。

3. 按一下Circuits頁籤。

圖63 — 選擇節點D的電路頁籤

4. 記錄受影響電路的配置資訊。您需要此資訊才能稍後恢復電路。

5. 刪除通過要移動的卡的電路。請完成以下步驟：

1. 按住CTRL鍵並按一下以選擇所需的電路。

2. 按一下「Delete」。

系統會提示您確認刪除內容：

圖64 — 刪除節點D上的電路

3. 按一下「Yes」。

6. 刪除要移動的卡上的SONET DCC終端。請完成以下步驟：

1. 選擇Provisioning > Sonet DCC。

2. 在SDCC Terminations部分選擇所需的Sonet DCC。

3. 按一下「Delete」。

圖65 — 刪除SONET DCC終止

系統將提示您確認操作。

圖66 - SDCC終止刪除確認

4. 按一下「Yes」。

7. 在要移動的節點上禁用振鈴。請完成以下步驟：

1. 選擇Provisioning > Ring。

2. 從節點ID清單中按一下Ring Disabled。

3. 按一下「Apply」。

圖67 — 禁用節點D上的環

系統會提示您確認刪除。

圖68 — 確認刪除

8. 選擇Provisioning > Timing，如果OC-48卡是計時源，請將計時設定為Internal Clock。

圖69 — 將計時設定為內部時鐘

9. 將卡上的埠置於停止服務狀態。請完成以下步驟：

1. 按兩下該卡。

2. 選擇Provisioning > Line。

3. 在Status列為每個埠選擇Out of Service。

圖70 — 使每個埠停止服務

系統將提示您確認操作。

4. 按一下「Yes」。

圖71 — 確認操作

10. 物理卸下插槽12中的OC-48卡，並將其移至插槽5中的新位置。

11. 將卡插入新插槽，並等待卡啟動。

12. 從原始插槽12中刪除OC-48卡詳細資訊。為此，必須在節點檢視中按一下右鍵該卡，然後從快捷選單中選擇刪除。

圖72 — 從原始插槽中刪除OC-48卡

系統會提示您確認刪除：

圖73 — 確認刪除

13. 將OC-48卡插入插槽5埠重新投入使用。請完成以下步驟：

1. 按一下右鍵該卡，然後從快捷選單中選擇開啟卡。

圖74 — 開啟卡

2. 按一下Provisioning頁籤。

3. 從Status列中選擇In Service。

4. 按一下「Apply」。

圖75 — 選擇「In Service（服務中）」選項將卡重新置於服務中

14. 完成本文檔的配置BLSR環部分中列出的步驟，以啟用具有相同OC-48卡（在新插槽中）以及用於East和West的埠的BLSR環。

15. 手動重新輸入已刪除的電路。

有關如何配置電路的更多資訊，請參閱ONS 15454使用者文檔的建立和配置電路部分。

16. 如果使用線路計時，且移動卡為計時參考，請再次啟用卡上的計時引數。

圖76 — 啟用計時引數

與BLSR振鈴關聯的警報

本部分列出與BLSR環關聯的警報。

預設K Bte警報

當未正確配置BLSR時，會發生Default K Byte Received(DFLTK)警報。例如，當一個四節點BLSR將一個節點配置為單向路徑交換環(UPSR)時，會發生警報。UPSR或線性配置中的節點不會傳送系統為BLSR配置的兩個有效K1/K2自動保護系統(APS)位元組預期值。BLSR配置將其中一個位元組視為無效。接收裝置監控K1/K2位元組的鏈路恢復資訊。

圖77 — 預設的K位元組接收(DFLTK)警報

當您新增新節點（新環對映未被接受）時，也會出現警報。對DFLTK進行故障排除的過程通常類似於對BLSROOSYNC進行故障排除的過程。有關詳細資訊，請參閱DFLTK15454戶文檔的DFLTK部分。

BLSR不同步警報

圖78 - BLSROSYNC警報

當必須更新對映表時，會出現BLSR不同步(BLSROSYNC)警報。為了清除警報，您必須建立一個必須接受的新環對映。有關詳細資訊，請參閱CLI使用者文檔的BLSROOSYNC15454一節。

相關資訊

- Cisco ONS 15454參考手冊，3.3版 — 第9章，SONET拓撲

- Cisco ONS 15454參考手冊，5.0版 — 第11章，SONET拓撲和升級

- 技術支援與文件 - Cisco Systems