目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

自動調配（A到Z）完全保護的電路

配置自動調配的完全保護電路

刪除保護路徑

刪除節點E上的保護路徑

刪除節點D上的保護組

缺少路徑保護導致電路建立失敗

光纖中斷導致電路不完整

模擬INCOMPLETE電路

將電路恢復為活動狀態

刪除電路以限制頻寬

刪除電路

相關資訊

簡介

在ONS 15454上配置電路時，思科建議遵循以下幾種最佳實踐。本文使用實驗室設定來演示這些最佳實踐。

注意：與端點失去連線的電路處於INCOMPLETE狀態。如果嘗試刪除電路，頻寬可能會被擱置。最佳作法是後退，並確保思科傳輸控制器(CTC)能看到整個網路拓撲，以便瞭解電路的端點，並將電路重新變回主動狀態。僅當電路恢復為ACTIVE狀態時才刪除電路。如果無法使電路進入ACTIVE狀態，請確保刪除電路的所有不完整段，然後重新配置電路。

注意：在實驗設定中，從節點A到節點E配置了一個同步傳輸訊號–1(STS-1)電路。實驗設定演示如何：

- 節點上的更改可能導致電路從ACTIVE狀態更改為INCOMPLETE狀態。

- 您可以將電路恢復為ACTIVE狀態。

- 處於INCOMPLETE狀態但無法恢復的電路需要在INCOMPLETE狀態時刪除其所有不完整段。

必要條件

需求

本文檔的讀者應瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15454

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

本文使用以下實驗設定：

圖1 — 實驗室設定

電路通常處於活動狀態。在異常情況下，電路可以進入INCOMPLETE狀態。

當CTC應用失去與電路端點的連線時，電路可以進入INCOMPLETE狀態。當網路拓撲的一部分丟失（未受保護的光纖中斷），或者當您新增網路拓撲的一部分時（CTC以前未獲知），CTC應用程式可能會失去連線。

如果嘗試刪除處於INCOMPLETE狀態的電15454，可以限定頻寬，導致資源無法在LAN上配置。最佳實踐是回退，並確保思科傳輸控制器(CTC)能夠看到整個網路拓撲，以便瞭解電路的端點，並將電路改回ACTIVE狀態。僅當電路恢復為ACTIVE狀態時才刪除電路。

如果電路損壞且無法使其進入活動狀態，請確保您知道通過網路拓撲的完整路徑。然後刪除電路的所有不完整段。

如果在某些情況下不遵循最佳實踐，則可能會損壞控制塊。控制塊指示電路通過交叉連線(XC)和交叉連線虛擬支路(XC-VT)卡。採用這些路徑的STS和VT電路隨後不可在15454上配置。因此，通過XC和XC-VT卡的頻寬和交換容量減少了。

自動調配（A到Z）完全保護的電路

在示例實驗設定中，從節點A將電路調配到節點E。電路受到完全保護並自動路由。Web上最強大的功能之15454是A到Z調配。A到Z調配允許您指定源埠和目標埠，並允許以15454節點自動配置電路。

圖2 — 從節點A到節點E調配電路

配置自動調配的完全保護電路

請完成以下步驟：

1. 從網路級檢視中選擇Circuits頁籤，以建立具有自動（A到Z）調配功能的單一、雙向且完全受保護的電路。

2. 按一下「Create」。

此時將顯示「電路建立」對話方塊：

圖3 — 使用A到Z調配建立單一、雙向、完全受保護的電路

3. 在相關欄位中指定電路名稱、型別和大小。

4. 按「Next」（下一步）。

5. 在節點A的插槽1中指定DS1卡的源埠以建立STS-1電路。

圖4 — 指定STS-1電路的源埠

6. 按「Next」（下一步）。

7. 將STS-1電路的目標埠指定為節點E插槽1中的DS1卡。

圖5 — 指定STS-1電路的目標埠

8. 按「Next」（下一步）。

電路確認螢幕提示您驗證源埠和目標埠：

圖6 — 電路資訊螢幕

9. 按一下「Finish」（結束）。

在網路級檢視中，新建立的電路右側顯示了網路的A到Z調配功能自動建立15454跨度。請注意，從節點A到節點B的單向路徑交換環(UPSR)環的工作和保護跨度3和4:

圖7 — 由交換機的A到Z調配功能建立的跨15454

10. 選擇Circuit > Maps。

網路拓撲顯示電路所採用的自動調配路徑。電路會受到完全保護，防止其路徑上任何跨度上的單一光纖中斷：

圖8 — 自動調配的電路路徑

刪除保護路徑

從節點D到節點E的線性1+1路徑使用插槽16中的OC-12卡作為其工作路徑，插槽17中的OC-12卡作為其保護路徑。在節點E處故意刪除保護路徑：

圖9 — 在節點E上刪除了保護路徑

刪除節點E上的保護路徑

請完成以下步驟：

1. 選擇Provisioning > Protection。

2. 選擇OC-12保護組。

3. 按一下「Delete」。

4. 當系統提示您確認刪除時，按一下Yes:

圖10 — 刪除節點E上的保護組

刪除保護路徑時，節點E會傳送訊號標籤不匹配故障(SLMF)未配備的路徑警報。節點D在活動警報螢幕上報告SLMF警報：

圖11 - SLMF警報

注意：在移除線性1+1跨度的節點E和D上的保護之前，不會移除線性1+1保護。如果建立了從節點A到節點D的電路，該電路仍保持完全保護：

圖12 — 在節點D和E上刪除了保護路徑

刪除節點D上的保護組

請完成以下步驟：

重複在節點E上移除保護路徑過程中的步驟1至4，在節點D上移除保護組：

圖13 — 刪除節點D上的保護組

缺少路徑保護導致電路建立失敗

重複配置自動調配的完全保護電路部分中說明的步驟，建立從節點A到節點E的電路。電路建立失敗，因15454路由器無法在從節點D到節點E的網路跨度上建立完全受保護的路徑：

圖14 — 電路建立失敗

光纖中斷導致電路不完整

如果已配置的電路失去端到端連線，則會進入INCOMPLETE狀態：

圖15 — 電路進入INCOMPLETE狀態

模擬INCOMPLETE電路

請完成以下步驟：

1. 選擇Provisioning > Sonet DCC。

2. 選擇所需的SDCC終止，然後按一下Delete。

移除節點D和E上的同步光纖網路(SONET)資料通訊通道(SDCC)終端以模擬光纖中斷：

圖16 — 卸下SDCC終端

在節點E刪除SDCC終止時，會生成SDCC終止故障。節點D接收SDCC終止故障並將其傳送到活動警報螢幕。從網路級別檢視中，將節點D連結到節點E的綠線消失：

圖17 - SDCC終止故障

從節點A到節點E建立的電路會失去其端到端連線並進入INCOMPLETE狀態。從電路顯示的右側，現在沒有從節點D到節點E的跨度：

圖18 — 電路處於INCOMPLETE狀態

3. 從網路級檢視中選擇Circuit > Maps。

網路拓撲顯示自動調配的電路路徑。但是，現在沒有從節點D到節點E的跨度，並且電路在節點D終止：

圖19 — 電路在節點D終止

將電路恢復為活動狀態

當CTC連線恢復到電路的兩端時，電路恢復為ACTIVE狀態。

圖20 — 電路恢復為活動狀態

請完成以下步驟：

1. 再次在節點D和E上配置SDCC終端。

此時會重新顯示節點D和節點E之間的綠線。此外，SDCC終止故障警報呈白色：

圖21 - SDCC終止故障警報白出

2. 按一下Circuits頁籤。

圖22表明，從節點A到節點E的電路重新獲得從節點D到節點E的跨度的右側資訊。此外，隨著端到端連線恢復，電路返回到ACTIVE狀態：

圖22 — 端到端連線已恢復，電路恢復為活動狀態

3. 選擇電路，然後按一下Map。電路穿過網路拓撲的路徑如下圖所示：

圖23 — 通過網路拓撲的電路路徑

您可以確認在光纖中斷的另一端發生了相同的情況。如果您在節點E上關閉然後重新開啟CTC會話，最初的CTC知道此會話以及終止於該會話的不完整電路：

圖24 — 光纖斷點另一端的相同行為

4. 在節點E上配置SDCC終端。節點E開始瞭解網路中的其他節點。

注意：在此階段，電路仍處於INCOMPLETE狀態：

圖25 — 在節點E上配置SDCC終端

隨著節點繼續初始化，節點E開始瞭解未完成電路的目標：

圖26 — 節點E瞭解未完成電路的目標

接下來，CTC應用獲知網路中的所有節點以及到電路端點的路徑。電路隨後恢復為ACTIVE狀態：

圖27 — 電路恢復為活動狀態

刪除電路以限制頻寬

如果CTC會話在與Node E的連線關閉時關閉，則CTC只能在重新連線之後知道其網段上的四個節點。在與節點E建立有效連線之前，CTC無法瞭解節點E。以下是它瞭解和構建的網路拓撲：

圖28 - CTC構建的網路拓撲

刪除電路

請完成以下步驟：

1. 在電路頁籤中，選擇所需的電路。

2. 按一下「Delete」。

電路處於INCOMPLETE狀態。由於沒有節點E上電路端點的資訊，CTC無法使電路啟用。當您嘗試刪除電路時，系統會顯示一條警告消息，指示如果電路處於活動狀態，流量可能會丟失：

圖29 — 嘗試刪除電路時的警告消息

3. 按一下「Yes」以確認刪除。

顯示第二個警告消息，指示刪除操作可以限制頻寬：

圖30 — 第二個警告消息

4. 再次按一下Yes。

電路被刪除。

圖31 — 確認電路刪除

但是，節點E不知道網段另一部分的電路已被刪除。如果您啟動到節點E的CTC會話，並再次配置SDCC終止，則CTC應用能夠從Node E探查外部並發現網路設定。

刪除電路時，節點E不在網路拓撲的CTC應用檢視中。因此，節點E無法恢復並啟用部分刪除的電路。在節點E上，電路仍處於INCOMPLETE狀態：

圖32 — 節點E上的電路保持不完整狀態

電路現已損壞。為了驗證這一點，您必須檢視電路的地圖檢視。

5. 按一下「Map」。

圖33 — 損壞電路的地圖檢視

思科建議的最佳做法是刪除損壞的電路，然後重新建立該電路。

6. 忽略兩個指示活動流量丟失和頻寬可能擱置的警告消息。在刪除完成提示中按一下OK。

圖34 — 刪除確認提示

7. 重新配置電路。如需逐步說明，請參閱設定自動布建的完全受保護電路一節。

圖35 — 重新配置電路

相關資訊

- 建立電路和VT隧道

- 電路和通道

- 技術支援與文件 - Cisco Systems