目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

如何清除警報

相關資訊

簡介

本文說明如何清除DS3XM警報指示訊號 — 虛擬支路(AIS-V)警報。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據低於版本3.0的軟體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

如何清除警報

完成以下步驟以清除DS3XM AIS-V警報：

1. 確定哪個埠受到影響（例如，節點ID、插槽號、埠號或虛擬支路[VT]號）。

2. 建立從受影響埠返回到自身的單向VT電路。為電路指定一個易於識別的名稱。

例如，節點1 >插槽2 >埠2 > VT 13交叉連線到節點1 >插槽2 >埠2 > VT 13。

3. 轉到Card View以檢視DS3XM卡。

4. 按一下Maintenance，然後按一下DS1頁籤。

5. 在警報中找到VT(例如DS3 #2或DS1 #13)。

6. 在Loopback Type下選擇Facility(line)，然後按一下Apply。

7. 按一下「Circuits」。

8. 找到並選擇您在步驟2中建立的單向電路。

9. 按一下「Delete」。

10. 在「刪除確認」框中按一下是。

11. 轉到DS3XM卡的卡檢視。

12. 按一下Maintenance，然後按一下DS1頁籤。

13. 找到Facility(line)Loopback中的VT。

14. 在Loopback Type下選擇None。

15. 按一下「Apply」。

16. 按一下Alarms，並驗證AIS-V警報是否已清除。

17. 對DS3XM卡上的所有AIS-V警報重複這些步驟。

相關資訊

- 光纖產品支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems