目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

將節點新增到BLSR環

第1步：確認BLSR環調配

第2步：檢查電路完整性

步驟3:啟動保護交換機

第4步：連線新節點

第5步：重新啟動CTC

第6步：接受新的環對映

第7步：更新電路

第8步：清除保護開關

從BLSR環中刪除節點

第1步：刪除在要移除的節點上掉落的電路

第2步：識別、刪除並重新建立更改STS或VT的直通電路

步驟3:啟動保護交換機

第4步：刪除節點並重新連線相鄰節點

第5步：重新啟動CTC

第6步：接受環對映

第7步：版本保護交換機

相關資訊

簡介

本檔案將說明如何在雙向線路交換環(BLSR)中新增和移除網路元件(NE)。

注意：一次只能向BLSR新增一個節點。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

注意：此過程影響服務。在維護時段內執行此過程，因為該過程涉及保護交換。由於生成樹重新收斂，任何乙太網流量最多可能會中斷三分鐘。所有其它流量最多會承受50毫秒的攻擊。

此過程假定新節點安裝了所有卡並通電，並且您已完成調配。調配包括一般問題、網路、計時、SONET資料通訊通道(SDCC)、BLSR環調配和光纖埠投入服務。開始此過程之前，請執行以下步驟：

1. 根據BLSR型別，運行每個NTP-A175或NTP-A176通過節點的測試流量。

2. 識別並標籤所有涉及的纖維。

3. 解決任何關鍵或主要警報。您可以在「網路」檢視的警報頁籤中識別這些警報。

將節點新增到BLSR環

本部分使用包含三個節點（節點1、節點2和節點3）的實驗室設定。 以下範例顯示如何新增第四個節點(Node4)。

此程式涉及以下步驟：

- 第1步：確認BLSR環調配。

- 第2步：檢查電路完整性。

- 步驟3:啟動強制保護交換機。

- 第4步：將新節點連線到環中。

- 第5步：重新啟動思科傳輸控制器(CTC)。

- 第6步：接受新的環對映。

- 第7步：用新節點更新電路。

- 第8步：釋放強制保護交換機。

第1步：確認BLSR環調配

在BLSR環中，必須圍繞環以東 — 西配置光纖NE。將一個節點的東卡連線到相鄰節點的西卡，反之亦然。架子中最右側的光纖中繼卡通常為東側卡，最左側的光纖中繼卡通常為西側卡。

在開始該過程之前，請確保東 — 西調配正確。按一下「網路」檢視中的Alarms頁籤，檢查是否存在任何與BLSR相關的警報。如果發現任何此類警報，請在繼續操作之前清除警報。

第2步：檢查電路完整性

接下來，檢查環上電路的完整性。

在「網路」檢視中，確認所有電路都以活動狀態顯示。如果任何電路處於不完整狀態，請參閱在ONS 15454上配置電路的最佳實踐並解決此問題。

步驟3:啟動保護交換機

確認環配置後，必須將流量從插入新節點的span中切換出去。首先，轉到通過east埠連線到新節點的節點。在這裡，節點3連線到新節點。

注意：如果環的其他部分沒有錯誤，則強制保護交換機可能導致服務中斷。檢查環中其他光纖卡的效能監控(PM)統計資訊。要檢查PM統計資訊：

1. 登入到環中的每個架。

2. 按一下BLSR光纖卡。

3. 選擇Performance頁籤。

4. 按一下「Refresh」。

如果span執行時沒有錯誤，您可能會在所有欄位中看到零。在強制保護交換機期間，流量不受保護。

在「工具架」檢視中，按一下維護/振鈴(更高軟體版本中的Maintenance/BLSR)頁籤。在East Switch清單中，選擇Force Ring > Apply以強制流量離開東範圍。

在確認對話方塊中按一下Yes。

再次選擇Yes。

現在轉到通過west埠連線到新節點的節點的Shelf檢視。在此，節點1連線到新節點。

按一下「Maintenance/Ring(Maintenance/BLSR in later software versions)」索引標籤。在West Switch list中選擇Force Ring > Apply。在兩個確認對話方塊中按一下Yes。因此，會強制流量遠離西跨度。

第4步：連線新節點

現在，您可以開啟此span並連線新節點(Node4)。

從通過east埠連線到新節點的節點中移除east光纖。將east光纖連線到新節點的西埠。從通過其west埠連線到新節點的節點中移除west光纖。將西部光纖連線到新節點的東部埠。在這裡，您連線：

- 插槽13節點3到插槽5節點4

- 插槽13節點4到插槽5節點1

在每種情況下，先僅連線Tx光纖，並在連線Rx光纖之前檢查電平。您可以在Cisco ONS 15454故障排除指南5.0版的卡參考部分找到Rx級別。

第5步：重新啟動CTC

現在關閉CTC，然後再次向環中的任何節點啟動CTC。

此時，您可以在新節點旁的光纖卡上看到Path Unapilled(UNEQ-P)和APSCDFLTK警報。發生這些警報是正常的。

第6步：接受新的環對映

下一步是接受新的環對映。

等待BLSR Ring Map Change對話方塊出現。按一下Yes檢視新的環對映。

如果未顯示「BLSR環對映更改」對話方塊：

1. 轉到新節點的「架」檢視。

2. 選擇Provisioning/Ring(Provisioning/BLSR in later software versions)頁籤。

3. 在Type欄位中按一下以突出顯示振鈴資訊。

4. 按一下「Ring Map」。

當您確定IP地址與節點ID匹配時，請單擊Accept以清除APSCDFLTK警報。

第7步：更新電路

接下來，您必須更新電路。進入「網路」檢視，等待CTC發現所有電路。

通過新節點的所有電路都顯示為Incomplete。記錄不完整電路的數量。

按一下右鍵new節點，然後從選單中選擇Update Circuits With New Node。

確保更新的電路數與您之前記錄的不完整電路數相匹配。確認所有電路都處於活動狀態。如果任一情況為假，請使用新節點重新運行更新電路。

註：此時請確保UNEQ-P警報是明確的。

第8步：清除保護開關

該過程的最後一步是清除在步驟3中啟動的保護交換機。

通過east埠登入到節點以連線到新節點。在Provisioning/Maintenance頁籤中，從East Switch清單中選擇Clear，然後按一下Apply。

在確認對話方塊中按一下OK。對通過west埠的節點重複該操作以連線到新節點。從West Switch清單中選擇Clear。

從BLSR環中刪除節點

此過程會影響服務，應在維護時段內執行。由於生成樹重新收斂，任何乙太網流量都可能中斷三分鐘。對於啟動的每個保護交換機，所有其他流量都會經歷長達50毫秒的命中。當每個電路在通過被移除的節點時更改同步傳輸訊號(STS)或虛擬支路(VT)時，都會導致刪除和重建所花費的時間中斷。這取決於操作員對CTC的熟練程度。

現在我們已經成功地將節點(Node4)新增到BLSR環中，現在讓我們再次完成刪除它的過程。為了進行演示，我們在上面使用的實驗設定中新增了一些電路。這些電路會落在要移除的節點上。

若要從BLSR環中刪除節點，需要執行以下步驟：

- 第1步：刪除在要刪除的節點上丟棄的所有電路。

- 第2步：識別、刪除和重新建立改變STS或VT的直通電路。

- 步驟3:啟動保護交換機。

- 第4步：刪除節點並重新連線相鄰節點。

- 第5步：重新啟動CTC。

- 第6步：接受環對映。

- 第7步：釋放保護交換機。

第1步：刪除在要移除的節點上掉落的電路

您需要首先識別和刪除掉落在Node4的所有電路。

注意：此過程影響服務。刪除任何電路之前，請務必移動在此節點丟棄的所有流量。

在要刪除的節點的「架」檢視中，按一下電路頁籤。從Scope（範圍）下拉選單中選擇Node，以便僅檢視通過或丟棄在此節點的電路。檢查source和destination列以標識包含要移除的節點(Node4)的所有電路。 要對「源」或「目標」列進行排序，請按一下列標題。

請完成以下步驟：

1. 按一下每個電路以突出顯示。

2. 按一下「Delete」。

3. 在確認對話方塊中按一下Yes。

4. 在資訊對話方塊中按一下OK。

注意：若要突出顯示要刪除的多個電路，請在按一下每個電路時按住CTRL或SHIFT鍵。

第2步：識別、刪除並重新建立更改STS或VT的直通電路

注意：僅當您使用CTC 2.x版建立通過節點的電路時，才需要執行此步驟。如果使用3.0版或更高版本預配此BLSR環，請繼續步驟3。

當電路通過要移除的節點時，您需要識別、刪除並重新建立任何改變STS或VT的電路。

注意：此過程影響服務。中斷發生在您刪除和重新建立每個電路所花費的時間內。

1. 在要刪除的節點的「架」檢視中，按一下電路頁籤。

2. 從Scope下拉選單中選擇Node。

由於在上一步中已經標識並刪除此節點的丟棄電路，因此這將顯示此節點上的直通電路。

3. 逐一突出顯示每個電路，然後按一下Edit。

4. 選中Show Detailed Map覈取方塊。

可以檢視電路進入和離開節點的STS和VT。如果不匹配，請記錄刪除和重新建立電路。

在本例中，我們的電路實際上通過Node4更改STS和VT。您可以看到，它使用STS2、VT1-1進入，使用STS3、VT2-1退出。

5. 對出現在節點檢視中的所有電路重複步驟4。現在即可刪除並重新建立電路。

6. 逐一突出顯示之前確定的電路，然後按一下Delete。

7. 按一下「是」確認刪除。

8. 電路刪除完成後，按一下資訊對話方塊中的OK。

9. 然後按一下Create，使用原始引數重建電路。

步驟3:啟動保護交換機

現在，您需要手動強制流量離開連線到Node4的所有跨區。從通過east埠連線到Node4的節點開始。在此處從Node3開始。

注意：如果環的其餘部分沒有運行無誤，則強制保護交換機可能導致服務中斷。檢查環中其餘光纖卡的PM統計資訊。請完成以下步驟：

1. 登入到環中的每個架。

2. 按一下BLSR光纖卡。

3. 選擇Performance頁籤。

4. 按一下「Refresh」。

如果span沒有錯誤，您預期在所有欄位中都會看到零。

在強制保護交換機期間，流量不受保護

在節點3的「機架」檢視中，按一下Maintenance/Ring(Maintenance/BLSR(較新軟體版本中的維護/BLSR)頁籤。從East Switch清單中選擇Force Ring，然後按一下Apply強制流量遠離東跨。

在確認對話方塊中選擇Yes。

再次選擇Yes。

現在轉到通過west埠連線到新節點的節點的Shelf檢視。此處，轉到Node1。

前往Maintenance/Ring(較新軟體版本中的Maintenance/BLSR)索引標籤。在West Switch list中選擇Force Ring，然後按一下Apply以強制流量離開west span。在兩個確認對話方塊中按一下Yes。

第4步：刪除節點並重新連線相鄰節點

註：如果要刪除的節點已計時BITS，請確保對使用該節點作為參考的任何線路計時站點進行適當的調整。

現在，可以安全地從節點4中刪除光纖。將光纖重新連線到相鄰節點。在這裡，將插槽5、節點1連線到插槽13、節點3。

將光纖重新連線到相鄰節點時，首先僅連線Tx光纖，並在連線Rx光纖之前檢查電平。您可以在Cisco ONS 15454故障排除指南5.0版的卡參考部分找到Rx級別。

重新連線所有光纖後，開啟新連線的節點的Alarms頁籤。確認span卡是否沒有警報。繼續操作之前，請解決所有警報。

第5步：重新啟動CTC

接下來，您必須關閉並重新啟動CTC。請確保不要使用剛刪除的節點的IP地址啟動CTC。

注意：此步驟的目的是從CTC的檢視中消除已移除的節點。如果跳過此步驟，並從刪除的節點刪除直通電路，則可以從仍位於環中的節點刪除直通電路。

第6步：接受環對映

現在接受新的環對映。

等待BLSR Ring Map Change對話方塊出現。按一下Yes檢視新的環對映。

如果未顯示「BLSR環對映更改」對話方塊：

1. 轉到與已移除節點相鄰的任一節點的「架」檢視。

2. 選擇Provisioning/Ring(Provisioning/BLSR in later software versions)頁籤。

3. 在Type欄位中按一下以突出顯示振鈴資訊。

4. 按一下「Ring Map」。

當您確定IP地址與節點ID匹配時，請按一下Accept。

第7步：版本保護交換機

該過程的最後一步是釋放您在步驟3中啟動的保護交換機。

使用east埠上的保護交換機登入到節點。在Maintenance/Ring(較新軟體版本中的Maintenance/BLSR)索引標籤中，從East Switch List中選擇Clear，然後按一下Apply。

在確認對話方塊中按一下OK。對在west埠上有保護交換機的節點重複此步驟。從West Switch清單中選擇Clear。

相關資訊

- 在ONS 15454上配置電路的最佳實踐

- Cisco ONS 15454故障排除指南5.0版

- 技術支援與文件 - Cisco Systems