目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

保護組型別

0:1

1:1

1:N

1+1

建立保護組

ONG 15454:1+1保護組設定

ONG 15454 1:N保護組設定

ONG 15454 1:1保護設定

刪除保護組

維護操作

1+1維護操作

1:N維護操作

版本2.x

版本3.x

相關資訊

簡介

本文說明如何建立、刪除和維護思科ONS 15454上可用的各種型別的保護組。本文檔包括DS1、DS3、DS3E、DS3XM、EC1和OCn卡以及思科傳輸控制器(CTC)軟體版本（3.1或更高版本）。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本。

- Cisco ONS 15454

- 思科傳輸控制器3.1版及更低版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

保護組型別

Cisco ONS 15454提供四種保護方案，具體取決於卡型別：

0:1

此保護方案也稱為「未保護」。 以下任何 15454 Cisco ONS 15454卡在插槽1-6或插槽12-17中可能以未受保護的狀態運行。這是保護組的預設配置。

1:1

此保護方案也稱為「一對一保護」。 在此配置中，一個工作卡與一個保護卡配對。此保護方案適用於所有電子卡：DS1、DS3、DS3E、DS3XM和EC1。工作卡必須位於偶數插槽中，保護卡必須位於相鄰的奇數插槽中。例如，如果工作正常的DS3卡位於插槽4中，您可以將保護DS3卡放在插槽3或插槽5中。

1:N

此保護方案也稱為「一對一保護」。 在此配置中，一到五個工作卡分配給一個保護卡。可以保護的工作卡的最大數量為5個。此保護方案可用於DS1、DS3和DS3E卡。每個1:N保護組必須包含一個必須安裝在插槽3或15中的保護卡（DS1N-14、DS3N-12或DS3N-12E）。必須在與保護卡一半的同一機箱上安裝相應的工作卡。例如，如果DS3N卡安裝在插槽3中，則可以在插槽1、2、4、5和6中放置相應的工作DS3卡。如果DS3N卡安裝在插槽15中，則可以在插槽12、13、14、16和17中放置相應的工作卡。可以保護的工作卡的確切數量取決於卡和背板型別。

1+1

此保護方案也稱為「一加一保護」。 在此配置中，一個工作光纖埠受不同卡上的另一個光纖埠保護。此保護方案可用於所有OCn埠。請注意，此保護方案適用於埠，而非卡。使用兩個4埠OC3卡的示例最好地說明了建立光纖保護組的幾個規則。

- 工作和保護埠無需位於相鄰插槽中即可形成保護組。如果一個OC3卡位於插槽2中，而另一個OC3卡位於插槽13中，則這些卡上的埠可能是保護組的成員。

- 沒有指定的工作和保護插槽。在本例中，插槽2埠1可能是工作埠，插槽13埠1可能是保護埠。或者，插槽13的埠1可以是工作埠，插槽2的埠1可以是保護埠。

- 只有不同卡上的相應插槽可以是保護組的成員。如果插槽2上的埠1是工作埠，則只有插槽13上的埠1可用作保護埠。埠2、3和4不能用作保護埠。同樣，如果插槽2上的埠1是工作埠，則插槽2上的埠2、3和4不能用作保護埠。

- 一旦卡上的埠被指定為工作或受保護，同一卡上的其餘埠必須被指定為相同或不受保護。假設埠1、插槽2是工作埠，並且埠1、插槽13是保護組中的保護埠。插槽1上的埠2可以是另一個保護組的工作埠，也可以保持未保護狀態；它不能用作另一保護組中的保護埠。同樣，插槽13上的埠2可以充當另一保護組中的保護埠或保持未保護狀態；它不能作為另一個保護組的工作埠。

建立保護組

預設情況下，所有卡和埠均不受保護；必須設定保護組。下面是建立保護組的兩個示例：

- 1+1

- 1:N

註：1:1保護組只是1:N保護組的一個特殊情況。

ONG 15454:1+1保護組設定

以下示例說明如何使用兩個OC12卡設定1+1保護組。此示例適用於 15454 Cisco ONS 15454。

1. 在「擴展架級」檢視中，按一下Provisioning頁籤，然後按一下Protection頁籤。

2. 選擇 按一下建立以開啟「建立保護組」視窗。

3. 在「名稱」欄位中，輸入此保護組的名稱。

在本示例中，名稱為OC12-1。

4. 在「Type」欄位中，從下拉選單中選擇1+1(port)。

5. 在「Protect Port」欄位中，從下拉選單中選擇一個OCn插槽和埠。

在本示例中，選擇插槽14(OC 12)埠1作為保護埠。

6. 在「Available Ports」欄位中，選擇適當的卡和連線埠並突出顯示。

將此插槽或埠拖動到「工作埠」視窗中。在本示例中，選擇插槽4(OC 12)，埠1作為工作埠。

7. Bidirectional Switching覈取方塊允許您選擇單向或雙向交換。

選中此框將提供雙向交換，這意味著在發生故障時，傳送埠和接收埠都會出現 將 切換到保護埠。

8. Revertive覈取方塊允許您選擇恢復或非恢復交換。

在反向交換中，流量會在原始故障得到糾正或軟體交換器清除後切換回工作卡。您可以設定糾正故障和切換回工作設施的流量之間的時間（以分鐘為單位）。(恢復時間僅適用於自治交換機（如物理故障），不適用於軟體或使用者啟動的交換機。清除軟體交換機 將 使流量立即切換回工作設施。) 預設恢復時間為5分鐘。在不可逆交換中，在糾正原始故障或清除軟體開關後，流量不會切換回工作卡。流量可以在指定的保護卡或埠上無限期運行，而不會丟失交換功能或功能。選擇不可恢復時，Reversion Time欄位不可用。

9. 按一下OK 將 完成調配並創建保護組。

ONG 15454 1:N保護組設定

以下示例適用於在1:N保護組中設定DS3、DS3E或DS1卡。工作卡的數量取決於正在構建保護組的機箱側面的背板型別。

底板型別

DS3、DS3E符合條件的工作插槽

DS1符合條件的工作插槽

SMB-84

1:5最大1、2、4、5、6（3是保護插槽）12、13、14、16、17（15是保護插槽）

1:5最大1、2、4、5、6（3是保護插槽）12、13、14、16、17（15是保護插槽）

BNC-24

1:2最大2,4（3是保護插槽）14,16（15是保護插槽）

不可用

BNC-48

1:4最大1、2、4、5（3是保護插槽）13、14、16、17（15是保護插槽）

不可用

此示例使用DS3和DS3E卡的組合。為了充分利用附加DS3E功能，保護卡必須是DS3N-12E。

1. 在「擴展架級」檢視中，按一下Provisioning頁籤，然後按一下Protection頁籤。

2. 選擇 按一下建立以開啟「建立保護組」視窗。

3. 在「名稱」欄位中，輸入此保護組的名稱。在本示例中，名稱為DS3 1:N Test。

4. 在「Type」欄位中，從下拉選單中選擇1:N（卡）。

5. 在Protect Card欄位中，從下拉選單中選擇包含DS3N卡的插槽（插槽3或插槽15）。

在本示例中，選擇插槽3(DS3N)作為保護實體。

6. 在Available Cards欄位中，將顯示該機箱半部的所有DS3卡，無論背板是否支援到所有卡的連線。

選擇並突出顯示一個或多個DS3卡。使用雙箭頭將其移動到工作卡視窗。在本示例中，所有四個符合條件的DS3卡均被選為工作卡。

7. Bidirectional Switching覈取方塊呈灰色顯示且不可用。DSn卡在卡級別進行交換，而不是在單個Tx/Rx埠進行交換。

Revertive覈取方塊呈灰色顯示且不可用。預設情況下，1:N保護組是反向的，因此，在糾正原始故障或清除軟體開關之後，流量會切換回工作卡。您可以預配置以分鐘為單位的時間 將 在更正故障和將流量切換回工作設施之間傳遞。(恢復時間僅適用於自治交換機（如物理故障），不適用於軟體或使用者啟動的交換機。清除軟體交換機 將 使流量立即切換回工作設施。) 預設恢復時間為5分鐘。

8. 按一下OK完成置備並建立保護組。

ONG 15454 1:1保護設定

在1:1保護組中設定DS3、DS3E或DS1卡是1:N情況下的一種特殊情況。任何DS3-12或DS3-12N都可以用作工作卡或保護卡。工作卡和保護卡必須位於相鄰插槽中，工作卡位於偶數插槽中，保護卡位於奇數插槽中。同樣，可用於工作流量的插槽取決於機箱背板的型別。

要建立1:1保護組，請按照上面的1:N示例選擇適當的卡和插槽。

刪除保護組

無論採用何種保護方案(1+1、1:1、1:N)，刪除保護組的過程都是相同的。

要刪除保護組，請在「擴展架」檢視中按一下Provisioning頁籤，然後按一下Protection頁籤。從「保護組」視窗中選擇要刪除的保護組。在本示例中，我們將刪除OC12保護組。

1. 突出顯示OC12保護組，然後 選擇 按一下 &lt; 刪除 &gt; .

2. 將出現一個對話方塊，要求您確認刪除保護組。

3. 要刪除保護組， 選擇 按一下「Yes」。

已成功刪除保護組。

維護操作

可用的維護操作取決於您建立的保護組的型別。

1+1維護操作

1+1保護方案適用於光埠，並遵循從GR-253調整的SONET交換分層結構，如下所示。其中的一些功能，例如鍛鍊，並不適用於1+1線性保護方案。1+1保護組當前無法識別高或低交換優先順序。

Telcordia Technologies GR-253-Core第3期，2000年9月

其 15454 Cisco ONS 15454支持以下用於操作工作卡和保護卡的維護功能：

- LOCKOUT_OF_PROTECTION

- FORCED_SWITCH_TO_PROTECT

- FORCED_SWITCH_TO_WORKING

- MANUAL_SWITCH_TO_PROTECT

- MANUAL_SWITCH_TO_WORKING

- 清除

Cisco TC 2.x版本 （思科傳輸控制器） 軟體，如下所示：

1. 選擇 單擊Maintenance頁籤和Protection選項卡。

2. 從「保護組」視窗中選擇一個顯示的保護組。

3. 在「Operation」欄位中，按一下下拉箭頭以顯示選項。

LOCKOUT_OF_PROTECTION

啟動保護鎖定會強制所有流量進入工作卡。只要鎖定到位，即使工作卡或工作光纖發生故障，流量也不會切換到保護卡。如果鎖定已到位，但工作卡或光纖發生故障，流量將中斷。鎖定的優先順序最高，可覆蓋所有其他交換機請求或故障。您可以通過發出 思 clear 指令。

在2.x版中啟動鎖定：

1. 在Maintenance頁籤和Protection頁籤中， 選擇 在「操作」欄位中按一下鎖定保護。

2. 選擇 按一下「Apply」。

3. 出現確認對話方塊； 選擇 按一下Yes啟動鎖定並 選擇 按一下No取消鎖定請求。

發出保護鎖定會導致在保護組的工作和保護成員上發出警報。以下示例顯示了OC12保護組上發出的鎖定警報。

要清除鎖定，請依次轉到維護頁籤和保護頁籤。在「操作」欄位中， 選擇 按如下所示按一下Clear。關聯的警報會清除，並且鎖定會被刪除。

在3.x版本中，有兩種選項可將流量鎖定到卡。對工作卡應用鎖定會將流量鎖定到工作卡和光纖。對保護卡應用鎖定會將所有流量切換到工作卡。在發出解鎖請求之前，流量將保留在工作卡上。如果鎖定或鎖定處於活動狀態時，工作端發生故障，流量將丟棄。鎖定或鎖定具有最高的優先順序，並會覆蓋所有其他交換機請求。

從Maintenance頁籤和Protection頁籤發出鎖定。如果突出顯示保護卡， 選擇 按一下「Lock Out」，然後 選擇 按一下「Apply」。出現確認對話方塊； 選擇 按一下Yes啟動鎖定並 選擇 按一下No取消鎖定請求。

發出鎖定會導致針對保護組的受保護成員引發的情況。以下示例顯示對OC48保護組發出鎖定的條件。

要解除鎖定， 選擇 從 維護 保護 頁籤和Protection頁籤。條件會清除，鎖定會被移除。

對於應用於工作卡的鎖定來說，條件和螢幕是相同的。

強制切換為工作/保護

啟動「強制切換」會強制所有流量切換到工作卡或保護卡，具體取決於選擇的交換機型別。在「強制交換機保護」中，所有流量都切換到保護卡和光纖。如果在力交換器就位時，保護端發生故障，流量會切換到工作卡和光纖。一旦保護端上的故障得到修復，流量就會切換回保護端。

要保護的強制開關 將 如果保護卡或光纖有訊號故障情況，則失敗。在這種情況下，訊號失效會覆蓋強制開關，流量會一直保持工作狀態。但是，如果保護端存在訊號降解情況，則強制開關保護成功。

強制開關始終會覆蓋手動開關。鎖定始終會覆蓋強制交換和手動交換機。

其 思 clear 命令刪除強制開關。在不可逆交換中，流量會無限期地保留在保護埠上，直到發出另一個交換機請求為止。在反向交換中，流量會在清除交換器要求後立即返回到工作連線埠。（等待還原計時器僅由自治或物理交換機條件啟用，而不由軟體交換機啟用。）

結果類似於發出「強制切換至工作」。

要在2.x版中啟動要保護的強制交換機，請從Maintenance頁籤和Protection頁籤中選擇Force Switch to Protect from the Operation欄位，然後 選擇 按一下「Apply」。此時將出現一個確認對話方塊，通知您交換機可能不會發生，並在執行影響維護的服務之前驗證交換機是否發生了。 選擇 按一下「Yes」以啟動交換器； 選擇 按一下No取消交換機請求。

強制切換至保護會在保護組的指定工作成員上產生輕微警報，如下所示。

要刪除Force Switch，請轉到Maintenance頁籤和Protection頁籤，然後在Operation欄位中， 選擇 按一下「Clear」。清除關聯的警報並刪除強制開關。

要在3.x版中啟動要保護的強制交換機， 選擇 單擊Maintenance頁籤和Protection選項卡。您可以通過突出顯示工作卡發出強制開關，並且 選擇 按一下Force。此時將出現一個確認對話方塊，通知您交換機可能不會發生，並在執行影響維護的服務之前驗證交換機是否發生了。 選擇 按一下「Yes」以啟動交換器； 選擇 按一下No取消交換機請求。

強制切換至保護將導致保護組的指定工作成員遇到情況，而不是出現警報，如下所示。

要刪除Force Switch，請轉至Maintenance頁籤和Protection頁籤，然後 選擇 按一下「Clear」。相關條件會清除，強制開關會被移除。

手動切換到工作/保護

啟動「手動切換」會將所有流量切換到工作卡或保護卡，具體取決於選擇的交換機型別。在「手動切換至保護」中，所有流量都切換到保護卡和光纖。如果在手動交換器就位時，保護端發生故障，流量會切換到工作卡和光纖。一旦保護端上的故障得到修復，通訊量 將 交換機回到保護端。

要保護的手動交換機 將 如果保護卡或光纖有訊號降級或訊號故障情況，則失敗。在這種情況下，Signal Degrades和Signal Fail都會覆蓋Force Switch和流量 將 仍在工作。

注意：強制開關始終會覆蓋手動開關。鎖定始終會覆蓋強制交換機和手動交換機。

發出 思 clear 命令刪除手動交換機。在非可逆交換中，流量 將 無限地保持在保護端上，直到發出另一個開關請求。在反向交換中，流量 將 清除交換器要求後，立即返回工作端。（等待還原計時器僅由自治或物理交換機條件啟用，而不由軟體交換機啟用。）

結果類似於發出Manual Switch to Working。

在2.x版中啟動要保護的手動交換機：

1. 在Maintenance頁籤和Protection頁籤中， 選擇 在Operation欄位中按一下Manual Switch to Protect。

2. 選擇 按一下「Apply」。此時將出現一個確認對話方塊，通知您交換機可能不會發生，並在執行影響維護的服務之前驗證交換機是否發生了。

3. 3. 選擇 按一下「Yes」以啟動交換器，或按一下「No」以取消交換器要求。

手動切換會在保護組的指定工作成員上產生輕微警報，如下所示。

要刪除Manual Switch，請轉到Maintenance頁籤和Protection頁籤，然後在Operation欄位中， 選擇 按一下「Clear」。關聯的警報 將 清除，然後刪除Manual Switch。

要在3.x版中啟動要保護的手動交換機， 選擇 單擊Maintenance頁籤和Protection選項卡。通過突出顯示工作卡發出要保護的手動開關，並 選擇 按一下Manual。此時將出現一個確認對話方塊，通知您交換機可能不會發生，並在執行影響維護的服務之前驗證交換機是否發生了。選擇Yes啟動交換機； 選擇 按一下No取消交換機請求。

手動切換為保護將導致針對保護組的指定工作成員的狀況而非警報，如下所示。

要刪除手動交換機，請轉到維護頁籤和保護頁籤，然後 選擇 按一下「Clear」。相關條件即會清除，並刪除手動開關。

1:N維護操作

1:N保護方案適用於DS1和DS3卡。1:N保護交換始終是可逆的。當發生故障或任何工作卡上的開關時，流量會切換到插槽3或插槽15中的保護卡。流量會一直保留在保護卡上，直到故障修復或軟體開關釋放為止。然後，流量會恢復到原始工作卡。

1:1保護是1:N的特殊情況。保護卡始終位於奇數編號的插槽中。1:1保護組可以設定為可恢復或不可恢復。在反向交換中，流量會在故障或軟體交換器清除後還原到指定的工作卡。在不可逆交換中，流量會無限期地保留在保護卡上，或者直到下一個故障或軟體切換為止。

本節介紹1:1和1:N案例的維護功能的操作。

版本2.x

在2.x版本中， 15454 Cisco ONS 15454支持以下用於操作工作卡和保護卡的維護功能：

- 力

- 手動

- 清除

您可以通過 選擇 按一下Maintenance頁籤和Protection頁籤。從「保護組」視窗中選擇一個顯示的保護組。在「Operation」欄位中，按一下下拉箭頭以顯示選項。

強制開關

啟動強制交換會將所有流量切換到指定的保護卡。如果在強制交換器就位時，保護卡出現故障，流量會切換回工作卡。一旦清除保護卡上的故障，流量就會切換回保護卡。

發出 思 clear 命令刪除強制開關。在1:N和1:1可逆情況中，流量 將 清除交換器要求後，立即返回工作卡。（等待還原計時器僅由自治或物理交換機條件啟用，而不由軟體交換機啟用。）

- 在1:1不可恢復的情況下，流量會無限期地保留在保護卡上，直到出現另一個故障或交換機請求。

- 在1:1不可恢復的情況下，如果流量最初位於保護卡上，則強制交換機請求會將流量切換到工作卡，其結果與上述結果相似。

注意：強制開關 將 覆蓋手動交換機。但是，這不是SONET APS保護，因此不應將其誤認為保護。

要啟動2.x版中要保護的強制交換機， 選擇 單擊Maintenance頁籤和Protection選項卡。

通過突出顯示工作卡發出強制開關以保護 選擇 按一下Force。此時將顯示確認對話方塊。 選擇 按一下「Yes」以啟動交換器； 選擇 按一下No取消交換機請求。

強制切換至保護會在保護組的指定工作成員上產生輕微警報，如下所示。

要刪除Force Switch，請轉到Maintenance頁籤和Protection頁籤，然後在Operation欄位中， 選擇 按一下「Clear」。清除關聯的警報並刪除強制開關。

手動交換機

啟動手動交換機會將所有流量切換到指定的保護卡。如果在手動交換器就位時，保護卡出現故障，流量會切換回工作卡。一旦保護卡上的故障得到修復，流量就會切換回保護卡。

發出 思 clear 命令刪除手動交換機。在1:N和1:1反向情況下，流量會在清除交換器要求後立即返回到工作卡。（等待還原計時器僅由自治或物理交換機條件啟用，而不由軟體交換機啟用。）

- 在1:1不可恢復的情況下，流量會無限期地保留在保護卡上，直到出現另一個故障或交換機請求。

- 在1:1不可恢復的情況下，如果流量最初位於保護卡上，則手動切換請求會使用類似於上述條件的條件將流量切換到工作卡。

注意：強制開關會覆蓋手動開關。但是，這不是SONET APS保護，因此不應將其誤認為保護。

要在2.x版中啟動要保護的手動交換機，請轉到維護頁籤和保護頁籤。 選擇 在Operation欄位中按一下Manual，然後 選擇 按一下「Apply」。此時將顯示確認對話方塊。 選擇 按一下「Yes」以啟動交換器； 選擇 按一下No取消交換機請求。

手動切換會在保護組的指定工作成員上產生輕微警報，如下所示。

要刪除手動交換機，請轉到維護頁籤和保護頁籤。在Operation欄位中， 選擇 按一下「Clear」。清除關聯的警報並刪除強制開關。

版本3.x

在3.x版本中，SONET APS術語已刪除。其 15454 Cisco ONS 15454支持以下用於操作工作卡和保護卡的維護功能：

- 交換器

- 鎖定

- 鎖定

- 解鎖

- 清除

顯示方式 選擇 按一下Maintenance頁籤和Protection頁籤。從「保護組」視窗中選擇一個顯示的保護組。選項 將 根據突出顯示保護組的哪個成員進行更改。

交換器

其 S 交換器 命令會將發出該命令的工作卡的所有流量切換到保護卡。要啟動要保護的交換機，請突出顯示工作卡並 選擇 按一下「Switch」。此時將顯示確認對話方塊。 選擇 按一下「Yes」以啟動交換器； 選擇 按一下No取消交換機請求。

切換為保護將導致出現針對保護組的指定工作成員的狀況，而不是警報，如下所示。

若要移除交換器，請前往Maintenance索引標籤和Protection索引標籤。在Operation欄位中， 選擇 按一下「Clear」。關聯的條件即會清除，交換器也會被移除。

鎖定/鎖定

通過鎖定或鎖定工作卡或保護卡，可以抑制1:N或1:1保護組中的保護切換。當流量位於工作卡上時，應用鎖定可防止流量從工作卡切換到保護卡。要對保護卡執行維護，必須對保護組的每個工作成員應用鎖定以防止切換。

如果在鎖定處於活動狀態時工作卡出現故障， 將 drops。

要啟動鎖定， 選擇 按一下Maintenance頁籤，然後按一下Protection頁籤，突出顯示工作卡。 選擇 按一下「Lock On」。此時將顯示確認對話方塊。 選擇 按一下Yes啟動鎖定； 選擇 按一下No可取消鎖定請求。

鎖定將導致針對保護組的指定工作成員的狀況，而不是警報，如下所示。

若要移除鎖定條件，請前往Maintenance索引標籤和Protection索引標籤，然後在Operation欄位中， 選擇 按一下「Unlock」。關聯的條件為clear，並且鎖定已移除。

當流量位於工作卡上時，應用鎖定可防止流量從保護卡切換到工作卡。要在工作卡上進行維護，必須在流量切換到保護卡後對工作卡應用鎖定。

如果在鎖定處於活動狀態時保護卡出現故障，流量將會丟棄。

要啟動鎖定， 選擇 按一下Maintenance頁籤，然後按一下Protection頁籤，突出顯示工作卡。 選擇 按一下「Lock Out」。確認對話方塊 將 出現。 選擇 按一下Yes 將 啟動鎖定； 選擇 按一下否 將 取消鎖定請求。

如以下所示，鎖定將導致針對保護組的指定工作成員的狀況，而不是警報。

要刪除鎖定，請轉到Maintenance頁籤和Protection頁籤，然後在Operation欄位中， 選擇 按一下「Unlock」。關聯條件 將 清除和鎖定 將是 已刪除。

附加1:N操作

1:N保護方案允許1個保護卡（在插槽3或15中）用作最多5個工作卡的保護。在下面的示例中，卡1、2、4、5和6上有工作流量。

如果工作卡#1能發生故障或在其上發起交換請求，來自工作卡#1的流量將交換到插槽3中的保護卡。

如果發生此#2況時工作卡連線失敗，工作卡連線埠上的流#2會捨棄。現在駐留在插槽3#1保護卡上的來自工作卡的流量不會受到影響。

如果固定了工作卡#1，或者移除了該卡上的交換請求，流量將切換回工作卡#1。然後，將工作卡#2的流量切換到插槽3中的保護卡，恢復該流量。

固定工作卡#2或移除交換器要求時，流量會切換回工作卡#2，使插槽3中的保護卡再次可用。

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems