目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

將XC或XCVT卡升級到XC10G卡

相關資訊

簡介

本檔案將說明如何將交叉連線(XC)或交叉連線虛擬支路(XCVT)卡升級為Cisco ONS 15454 XC10G卡。

注意：本文檔中的示例說明如何使用具有即時流量的ONS 15454-SA-ANSI中的雙XC和XCVT卡升級為雙XC10G卡。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 如果系統中有E100或E1000卡，則在進行XC卡升級時，可能會發生「路徑未配置」警報(UNEQ-P)警報。警報出現並在幾秒內清除。

- 該過程不影響服務。但是，升級會導致交換機的持續時間小於50毫秒。XC或XCVT交換機可導致線性1+1光載波(OC-N)保護交換機或雙向線路交換環(BLSR)保護交換機。思科建議使用維護視窗。但是，並非絕對需要維護視窗。

- 此過程假設XC或XCVT卡安裝在15454-SA-ANSI機架（3.1版）中。 不能從早於3.1版本的架子(如15454-SA-NEBS3或15454-SA-NEBS3E架子)中執行此升級。XC10G卡需要15454-SA-ANSI。

- 開始此過程之前，您需要解決任何關鍵或主要警報。您可以在「網路」檢視的警報頁籤中識別這些警報。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 運行Cisco Transport Controller(CTC)3.1版或更高版本的Cisco ONS 15454。

- 安裝在ONS 15454-SA-ANSI中的兩個XC或XCVT卡。

- 兩個XC10G卡可供安裝。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

將XC或XCVT卡升級到XC10G卡

請完成以下步驟：

1. 為了避免保護開關，在執行XC或XCVT開關之前，請採取以下預防措施：

BLSR

1. 確保本地和遠端節點上的工作範圍均處於活動狀態。為此，請選擇Maintenance > Ring頁籤，然後檢視West或East行。

2. 確保工作範圍傳輸無錯誤流量（換句話說，確保沒有訊號降級[SD]或訊號故障[SF]警報存在）。

3. 啟動XC或XCVT重置之前，請鎖定保護範圍。在與XC或XCVT交換機節點相鄰的節點的東卡和西卡上放置鎖定。

1+1

在1+1保護方案中，將鎖定放置在保護卡上，並在設定鎖定之前驗證流量是否在工作跨度內傳輸。為此，請選擇Maintenance > Protection頁籤，突出顯示保護插槽，然後按一下Lock Out。

2. 確定備用XC或XCVT卡。備用XC或XCVT卡的ACT/STBY LED為琥珀色，而活動XC或XCVT卡的ACT/STBY LED為綠色。

注意：您也可以將游標放在CTC中的卡圖形上以檢視對話方塊。此顯示器將卡標識為：

- XC或XCVT:Active（作用中）

- XC或XCVT:Standby（待命）

3. 將ONS 15454上的待機XC或XCVT卡物理更換為XC10G卡。為此，請完成以下步驟：

1. 開啟XC或XCVT卡彈出裝置。

2. 將卡滑出插槽。這會引發IMPROMVL警報，當備用XC 10G卡重新載入時，警報會清除。

3. 開啟XC10G卡上的彈出裝置。

4. 將X10G卡沿導軌滑入插槽。

5. 關閉彈出裝置。

ACT/STBY LED上方的故障LED變為紅色，閃爍幾秒鐘，然後關閉。ACT/STBY LED變為琥珀色，並且保持亮起。

4. 在節點檢視中選擇Maintenance > XC Cards頁籤。

5. 在Cross Connect Cards功能表中選擇Switch。

6. 在「確認切換」對話方塊中按一下是。

注意：在活動XC或XCVT斷開後，備用插槽或第一個XC10G卡變為活動狀態。這會導致第一個XC10G卡上的ACT/STBY LED從琥珀色變為綠色。

註：CTC顯示XCVT卡，直到第二個卡完全載入。此時，CTC中的兩個卡都顯示XC10G。

7. 從ONS 15454中物理卸下備用XC或XCVT卡，然後將第二個XC10G卡插入空的XC或XCVT插槽。為此：

1. 開啟XC或XCVT卡彈出裝置。

2. 將卡滑出插槽。

3. 開啟XC10G上的彈出裝置。

4. 將XC10G卡沿導軌滑入插槽。

5. 關閉彈出裝置。

當第二個XC10G卡啟動並成為備用XC10G時，升級完成。

8. 釋放保護鎖定。

該過程現在已完成。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems