目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景

慣例

更換警報介面面板

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文說明如何更改Cisco ONS 15454機架上的警報介面面板(AIP)板。

注意：在E系列卡上終止的多卡（縫合）調配的乙太網電路不會修復，這些特定電路需要刪除和建立。這適用於從2.2.0到4.6的所有軟體版本（在編輯此過程時）。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

背景

AIP儲存主機節點的15454地址。此地址用作所有電路的參考。如果您更改AIP，則意味著您更改了該節點的MAC地址，並且此新地址必須在電路清單資料庫中更新。

AIP板位於下底板蓋下面，如下所示：

執行此程式之前：

- 請確保在維護時段內執行此過程，因為它可能會影響服務。

- 確保您有資料庫備份，並且電路清單儲存在電腦上。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

更換警報介面面板

請完成以下步驟：

1. 獲取相關節點的舊MAC地址（這可能為零）。

注意：MAC地址顯示在節點級別的Provisioning > Network選項卡上。

2. 更改該節點上的AIP卡。

ONS 15454背板的下部由透明塑膠保護器覆蓋，該保護器由5個6-32 x 1/2英吋的螺釘固定到位。請完成以下步驟以刪除此項：

1. 從AIP上卸下透明塑膠蓋。

2. 擰下將AIP固定在位的兩個螺釘。

3. 抓住面板兩側。

4. 輕輕從背板卸下面板。

5. 卸下風扇托架元件電源線。

6. 將風扇托架元件電源線連線到新AIP。

7. 使用Deutsche Industrie-Norm(DIN)接頭將面板插入背板，將新的AIP插入背板。

8. 更換將窗格固定到背板的螺釘。

3. 一次重置一個計時、通訊和控制增強版(TCC+)卡。

注意：等到第一個TCC+卡完全恢復運行且無警報，然後重置第二個TCC+卡。

4. 退出並重新啟動思科傳輸控制器(CTC)。

5. 等到電路發現完成，所有電路（需要修復的除外）都處於「活動」狀態。

注意：如果尚未完成所有這些步驟，修復將不會成功。

6. 修復電路。在CTC選單中，選擇工具 > 修復電路。此視窗顯示：

7. 按「Next」（下一步）。

選擇更換AIP卡的節點。

8. 輸入新AIP主機板的舊MAC地址（步驟1）和新MAC地址(可以在節點檢視、調配 > 網路中看到)。

以下是範例：

9. 按「Next」（下一步）。

此視窗顯示：

10. 按一下完成完成該過程。

驗證

檢查電路清單以驗證結果。所有專案均應處於「活動」狀態。

注意：可能需要等待一段時間，然後才能檢查此項。這取決於網路中節點的數量。

疑難排解

如果在此過程中的任何時刻發生錯誤，請聯絡思科技術協助中心(TAC)以獲得進一步協助。

相關資訊

- 光纖技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems