目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

建立VT和VTT隧道

第1步：UPSR隧道方案 — 四節點UPSR環

第2步：建立第二個通道

步驟3:在UPSR中手動建立隧道

第4步：自動建立VT電路

第5步：替代方案

第6步：手動建立VT電路

第7步：在BLSR中建立VTT

第8步：自動將VT新增到隧道

第9步：建立VTT的其他方法

相關資訊

簡介

本文說明如何為執行Cisco ONS 15454版本3.10軟體（版本3.10-001K-17.01）的單向路徑交換環(UPSR)和雙向線路交換環(BLSR)拓撲建立虛擬支路(VT)。

有關VT矩陣功能的說15454和示例，請參閱瞭解XC和XC-VT交換矩陣。

註： Cisco ONS 15454故障排除和維護指南包含交叉連線(XC)、交叉連線虛擬支路(XCVT)和XC10G卡的詳細規格。

必要條件

需求

您可以在安裝卡之前調配電路。ONS 15454允許您在安裝交通卡之前調配插槽和電路。按一下右鍵該卡並從快捷選單中選擇卡，以便設定空插槽。但是，在安裝卡並將其埠投入使用之前，電路不會傳輸流量。請參閱卡布建檔案中關於如何安裝光纖、電子和乙太網卡以及啟用埠的說明以瞭解相關步驟。

安裝卡後，埠停止服務。您必須在電路傳輸流量之前將埠置於服務狀態。一旦安裝好卡且其埠處於使用狀態，接收訊號後，電路就會傳輸流量。

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco ONS 15454版本3.10軟體（版本3.10-001K-17.01）。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

建立VT和VTT隧道

注意：如果您擔心一致的頻寬管理，建議手動建立兩個VTT隧道，以允許隧道橫跨每個節點並最大化每個節點的VT矩陣。

第1步：UPSR隧道方案 — 四節點UPSR環

在本示例中，您將使用從節點B到D建立的隧道從四節點UPSR開始。

1. 在「電路」(Circuits)下，建立並命名電路，然後選擇型別。在本例中，它是VT隧道。按「Next」（下一步）。

2. 選擇源節點，然後選擇目標節點。

在此範例中，您可以看到來源節點B的VTT前往目的地節點D。

3. 此時，您可以選擇自動佈線，也可以取消選中該框以便手動佈線。在本示例中，您將自動進行路由。按一下「Finish」以繼續。

4. 建立電路後，可以在電路清單中看到它。

5. 此時，您的光載波(OC)卡上還會出現UNEQ-P警報。

在本示例中，您使用OC48卡。一旦隧道上出現即時訊號，這些警報就清除了。

6. 按一下右鍵網路檢視中的span線路，然後選擇電路以檢視隧道及其所承載的同步傳輸訊號(STS)。

在本例中，它是STS 1。

7. 如果在電路清單中突出顯示VTT，然後選擇Edit並檢查詳細對映，可以精確檢視電路路徑。

第2步：建立第二個通道

第二個隧道是手動建立的。第二個隧道需要在同一個STS上圍繞環的相對一側建立。唯一的方法是手動對其進行路由。如果允許系統自動路由第二個隧道，則會將其置於下一個連續STS中。如果發生這種情況，並且您自動建立您的VT，則您可以在不同的STS上獲得工作和保護路徑。

自動建立第二個隧道，以便在操作中看到這一點。一旦建立它，您就可以在電路清單中看到它。

按一下右鍵span線路，然後選擇Circuits以檢視第二個隧道在哪個STS上運行。

步驟3:在UPSR中手動建立隧道

完成以下過程中的步驟：

1. 重複步驟2中的說明，但這次取消選中Route Automatically框，然後按一下Next以手動建立隧道。

2. 選擇源節點，以將範圍行更改為箭頭。

3. 選擇方向後，線條會變為白色。按一下「Add Span」。

4. 新增範圍後，該範圍會變為藍色，並指定下一個方向範圍。

5. 按一下下一個範圍並新增它。

6. 按一下「Finish」（結束）。

此時，您會看到隧道已新增到電路清單中。在網路檢視中按一下右鍵span行，並檢查隧道所在的STS。在新增span之前選擇STS，以繼續前往保護端通道，並確保已在位於對方環周圍的相同STS上建立此通道。如此一來，您肯定會獲得相同的STS，以便處理每個通道。

7. 現在，您已準備好建立VT1.5以填充隧道中的所有28個VT。轉到電路並建立VT。

注意：如果通道位於不同的STS上，則在一個通道中有一個路徑，而第二個路徑繼續位於同一個STS上。但是，這可能不是在通道中，這會破壞使用通道最大化頻寬的目的

註：請參閱Cisco ONS 15454安裝和操作指南中的電路和隧道一章。

第4步：自動建立VT電路

完成此過程中的步驟以自動建立VT電路。

1. 您可以在此處看到從B/s3/S1/V1-1到D/s13/S1/V1-1。一旦您擁有源和目標，請按一下「下一步」。仔細檢查以確保電路路徑正確，然後按一下Finish。

2. 此時會出現一條消息，詢問您是否要建立傳輸節點上的VT隧道。按一下「No」以使VT進入現有通道。

3. 建立電路後，按一下右鍵span線路，檢視VT在哪條隧道中運行。

在以下示例中，VTC_B::26位於TUN_B::24.STS1中。

4. 當您檢視span線的另一個方向時，您還可以檢查所使用的隧道和STS。

在以下範例中可看到VTC_B::26也位於STS1上。

第5步：替代方案

如果在收到此訊息時於步驟2選擇Yes，則會發生以下情況。

系統會自動建立新的VTT並將VT1.5放入該特定隧道中。

如果按一下右鍵跨距，可以看到VT放置的位置。

此時會建立新的隧道TUN_B::28，並將VTC_B::29置於隧道內。

注意：請勿按滑鼠「是」來建立新的隧道，因為在填充現有的兩個隧道之前，不需要該隧道。

第6步：手動建立VT電路

您也可以手動建立VT，將它們放入隧道中，並選擇希望保護的STS和要使用的VT。

1. 選擇Circuits > Create > VT以啟動此過程，然後選擇您的源和目標以及埠，並取消選中Route Automatically框。

2. 系統將顯示一條消息，詢問您是否要建立傳輸VTT。按一下「No」，準備選擇通道。

3. 選擇源節點並按一下它，以便將可用的span行轉換為箭頭。

4. 從節點B到D的兩個箭頭表示隧道。選擇其中一個箭頭。這是你的工作隧道路徑。按一下「Add Span」。

5. 選擇另一個箭頭。這是VT的保護路徑。

電路建立後，它在電路清單中顯示為VTC_。

6. 按一下右鍵span以獲取電路資訊，驗證您選擇了正確的STS。

注意：為了在UPSR拓撲中清理VT和VTT，最好也是最推薦的方法是在同一個STS上手動建立VTT，然後將VT放入隧道中。您可以自動或手動建立它們。

第7步：在BLSR中建立VTT

在BLSR配置中建立VTT時，由於會繼承保護路徑，因此只需建立一個隧道。也可以將「自動路由」功能與BLSR一起使用，或者手動路由。

在本示例中，您將自動建立從B到D的隧道。

1. 選擇Circuits > Create，然後選擇VT tunnel，然後按一下Next。

2. 在BLSR中，您可以自動路由隧道，因為系統只在STS上建立電路，這些電路在您經過的整個節點中完全可用。按「Next」（下一步）。

3. 如果您選擇Review Route Before Creation，您將看到電路計畫採用的路徑，您可以在此對其進行修改。

4. 按一下Finish將電路新增到電路清單中。

5. 在「Network（網路）」檢視中按一下右鍵span以顯示電路，以便驗證隧道是否存在。

註：如果選擇手動建立隧道，唯一的區別是取消選中Route Automatically框，然後按照前面的步驟繼續。

第8步：自動將VT新增到隧道

完成以下步驟，自動將VT新增到通道中。

1. 在Circuits > Create下，選擇VT，然後選擇源節點和目的節點的插槽和埠。在本示例中，從B/s3/S1/V1-1轉到D/s13/S1/V1-1。按一下下一步。

2. 如果您已準備好自動進行路由，請按一下完成。

3. 檢查「網路」檢視中的電路清單和跨度，以檢視電路的位置。

註：如果選擇Route Automatically，則會將VT放在第一個有空間的連續STS中。一旦填滿STS，系統就會進入下一條STS隧道，為VT預留足夠的空間。

4. 按一下右鍵Network view span行，檢視電路的位置。

5. 手動建立VT以將VT放置在隧道中，並選擇您選擇的範圍。

如果您選擇不在同一時間段上的span，將會收到錯誤消息。

第9步：建立VTT的其他方法

首先建立VT以便同時建立VTT。

1. 當系統詢問您是否要它在傳輸節點上建立VTT時，按一下Yes以建立VTT並將VT放入其中。

2. 檢視電路清單以驗證電路。

3. 或者，在網路檢視中按一下右鍵span線路並檢視電路。

4. 如果此時按一下No，則會新增不帶隧道的VT。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems