目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

連線、測試和建立監控電路

連線位錯誤率測試集

測試連線的裝置

使用三個節點建立監控電路示例

相關資訊

簡介

本文提供一個實驗設定，顯示建立監控環的雙向電路的簡單過程。該電路從DS1或DS3板上的埠的傳輸支路開始，穿過環路。它被同一主機板上的第二個埠物理環回其原始埠上的返回支路。本檔案中的程式用於雙向線路交換環(BLSR)和單向路徑交換環(UPSR)上的電路。

註：監控電路僅在雙向構建電路上執行。監控從DS1/DS3/EC1卡構建到測試集的單向電路路徑。建立丟棄電路（如廣播影片）以監控單向（單向電路）。

本文檔中使用的拓撲如下所示。在拓撲中，監控電路的端點位於同一節點上的同一板上。如果端點位於不同節點上的不同板上，則此過程同樣有效。此過程在各種拓撲型別（如UPSR、BLSR和線性）上執行。EtherSwitch型電路不使用監控電路。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454環/拓撲配置。

- 使用ONS 15454 Cisco Transport Controller(CTC)GUI。

- 使用Tberd DLI或類似測試集。

- 僅用於密集波長分波多工(DWDM)分析的光學分析器(不使用光譜分析器(OSA))。

採用元件

本文檔中的資訊適用於所有Cisco ONS 15454軟體版本2.x及更高版本。但是它基於這個軟體版本：

- Cisco ONS 15454軟體版本3.0.3、3.1.x、3.2.x、3.3.x和3.4.x

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

連線、測試和建立監控電路

在這些過程中，測試集連線到埠2。埠1是連線到5類交換機的即時流量。在兩個埠（埠1即時流量）到（埠2監控電路）之間臨時建立本地單向（單向）電路，以測試連線和訊號效能。電路穿過環。監控電路隨後建立到埠2。測試集直接連線在測試集的接收輸入和DSX面板的監控或傳送插孔之間。確保已設定測試集以進行正確的編碼和格式匹配，使其與埠1上的即時流量匹配。請參閱來自Cisco ONS 15454參考指南3.4版的此示例。

「您可以設定輔助電路來監控主雙向電路上的流量。下圖顯示了一個監控電路的示例。在節點1,VT1.5從EC1-12卡的埠1丟棄。為了監控VT1.5流量，測試裝置被插入EC1-12卡的埠2。在CTC中調配到埠2的監控電路。電路監控器是單向的。圖中的監控電路用於監控EC1-12卡埠1接收的VT1.5流量。」

注意：監控電路不能與EtherSwitch電路一起使用。

在節點1上，監控電路源自埠2上的傳輸支路，到達插槽2中測試集(DS1-14/DS3/EC1)卡的接收端。即時雙向訊號穿過環。它通過節點2，到達DS1-14/DS3/EC1卡上的埠2上的接收支路。該電路在埠2 DS1/DS3/EC1卡的遠端節點2上為物理環路或軟體環路。然後訊號回圈、返回，並在與節點1相反的方向上遍歷環。

連線位錯誤率測試集

完成以下步驟，在埠2上連線分析器，並在遠端節點2的插槽2中，對DS1-14卡上的埠1進行物理環路。

1. 在節點1上，分析器連線到插槽2中DS1-14卡上的埠2。

分析器連線到連線埠2後，您會看到連線埠1上出現警報指示訊號(AIS)-DS1情況，但節點1未插入回送。

註：AIS是測試集的全一輸出。

2. 在節點1上，在插槽2中的DS1-14卡上物理環路埠2。

測試連線的裝置

通過在DS1-14卡上的埠1和2之間建立臨時測試電路來測試這些連線。臨時電路的名稱為TEST1。

1. 通過在DS1-14卡上設定這些埠啟用來啟用埠1和2。

2. 啟用DS1-14卡上的埠1和2後，您會看到AIS-DS1情況。

當DS1-14卡上的埠1和2處於服務中時，會生成AIS警報。

3. 驗證DS1-14卡上節點1、插槽2、埠1到節點2、插槽2、埠1以及節點1、埠2（單向電路到測試集）的監控電路上的連線。

測試電路的源（節點1）是DS1-14卡上的埠1。選擇電路型別和DS#。

測試電路的目標（節點1）是DS1-14卡上的埠2。選擇電路型別和DS#。

按一下Finish以確認臨時測試電路的建立。測試集監控插孔（接收插孔）內建單向電路。

4. 驗證步驟2中生成的AIS警報現在是否已清除。

5. 在連線埠2上開啟實體回圈時，會引起訊號遺失(LOS)警報，如下所示：

當您關閉埠2上的物理環路時，它將清除AIS警報。

6. 您現在可以刪除臨時測試電路。

7. 在圍繞環建立監控電路之前，請檢查警報清單以確保不存在錯誤情況。

使用三個節點建立監控電路示例

監控電路使用四個手動配置的交叉連線(XC/XCVT)。 節點1上的兩個XC從插槽2中DS1-14卡中的埠1和2轉到插槽5和13中的光載波–48(OC-48)卡。節點2和3中的XC/XCVT然後轉到插槽5和13中的OC-48卡。監控電路稱為TEST2。此處的拓撲顯示監控電路圍繞環採用的出站和返迴路徑。

注意：不會自動建立監控電路（單向電路）。已手動配置。

1. 開始手動配置節點3中的監控電路。

第一個XC從插槽2中DS1-14卡的埠1到插槽5中OC-48卡的埠1。確切的路徑是插槽2、埠1、STS 1、VT 1到插槽5、埠1、STS 1、VT 1。

2. 在節點2上手動配置第二個XC。

XC從插槽5中OC-48卡上的埠1到插槽13中OC-48卡上的埠1。確切的路徑是插槽5、埠1、STS 1、VT 1到插槽13、埠1、STS 1、VT 1。

3. 在節點1上手動配置第三個XC。

XC從插槽5中OC-48卡上的埠1到插槽13中OC-48卡上的埠1。確切的路徑是插槽5、埠1、STS 1、VT 1到插槽13、埠1、STS 1、VT 1。

4. 建立XC時，會生成一些警報，如此處所示的那些。忽略LOS和AIS-VT警報。

5. 手動配置節點3上的最終XC。

XC從插槽2中DS1-14卡上的埠2到插槽13中OC-48卡上的埠1。確切的路徑是插槽2、埠2、STS 1、VT 2到插槽13、埠1、STS 1、VT 1。

建立監控電路後，環回就位且埠處於服務中，步驟4中說明的這些警報會清除。

測試集上生成的警報也會清除。

6. 執行測試以驗證監控電路是否完成。

在節點3上，刪除插槽2中DS1-14卡埠2上的物理環路將導致出現AIS警報。

7. 從「網路檢視」中可以看到監控電路。

所有警報均已清除。

配置監控電路的過程現已完成。電路已準備就緒，可用於監控環。

相關資訊

- Cisco ONS 15454安裝和操作指南3.1版

- Cisco ONS 15454故障排除和維護指南3.1版

- Cisco ONS 15454版本說明

- ONS 15454產品支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems