目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

您需要的檔案

已存檔的下載檔案

相關資訊

簡介

本文檔介紹可在何處找到Sun Java Runtime Environment(JRE)檔案和外掛的早期版本。您需要這些檔案才能為Cisco ONS 15454運行思科傳輸控制器(CTC)軟體。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據執行CTC軟體版本2.2.1的Cisco ONS 15454。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

您需要的檔案

反恐委員會的使用者檔案指出：

- 如果連線到運行CTC軟體2.2.1版或更低版本的ONS 15454，請使用JRE 1.2.2_05。

- 對於運行CTC軟體版本3.0到4.5的ONS 15454，建議使用JRE 1.3版本。

- 對於運行CTC軟體版本4.6或4.7的ONS 15454，建議使用JRE 1.4版本。

已存檔的下載檔案

要訪問Sun存檔的下載檔案，請訪問Sun Downloads 站點。

要查詢為CTC軟體2.2.1版和更低版本建議的JRE 1.2.2_05版本，請參閱存檔：Java 2 Runtime Environment， Standard Edition， v 1.2.2_005 。

相關資訊

- 存取技術支援頁面

- 光纖網路支援

- 光纖技術支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems