目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

檢查Java版本

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何檢查您的PC上處於活動狀態的精確Java版本。如果您需要對思科傳輸控制器連線問題進行故障排除，此功能非常有用。

Cisco傳輸控制器是一種Java應用程式，它從Internet瀏覽器啟動，在Microsoft Windows或Solaris電腦上作為獨立進程運行。思科傳輸控制器使用Sun Microsystems提供的Java運行時環境(JRE)。JRE為Cisco Transport Controller提供一個Java虛擬機器(JVM)和一組標準的應用程式介面(API)。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

檢查Java版本

完成以下步驟以檢查PC上運行的Java版本：

1. 開啟DOS視窗。

選擇開始>附件>命令提示符。

2. 將目錄更改為c:\Program Files\JavaSoft\JRE\1.3.1_02\bin，其中c:和1.3.1_02表示安裝Java的驅動器和Java版本。

3. 在提示符下輸入java -version，並確保「java」和「 — version」之間存在空格。

以下是輸出範例：

C:\Program Files|JavaSoft\JRE\1.3.1_02\bin>java -version

java version "1.3.1_02"

Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.3.1_02-b02)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.3.1_02-b02, mixed mode)

相關資訊

- Cisco ONS 15400系列產品支援頁面

- 光纖技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems