目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

埠級別指示器的說明

CTC鏈路狀態版本2.2.x的說明

CTC鏈路狀態版本3.x和版本4.x的說明

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何解釋Cisco ONS 15454上乙太網卡的鏈路指示燈狀態。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 15454-E100T-G

- 15454-E1000-2-G

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

乙太網卡包括：

- E100T

- E1000-2

- E100T-G

- E1000-2-G

E100T和E1000-2卡已停產，但此處已包括它們，因為它們在2007年3月28日之前將繼續受支援。這些卡已更換為等效主機板。E100T-G相當於停產的E100T-12的功能，而E1000-2-G相當於停產的E1000-2的功能。有關詳細資訊，請參閱E100T和適用於Cisco ONS 15454的E1000-2卡的使用終止公告。

本集15454使用乙太網路(10 Mbps)和快速乙太網路(100 Mbps)的E100T和E100T-G卡，以及千兆位乙太網路(1000 Mbps)的E1000-2和E1000-2-G卡。 E100T和E100T-G使網路運營商能夠提供多個10/100 Mbps，而E1000-2和E1000-2-G使網路運營商能夠為高容量客戶LAN互連提供多個1000 Mbps接入丟包。

埠級別指示器的說明

每個埠都有一個LED，可以變為琥珀色（黃橙色）或綠色。下表顯示與特定乙太網路連線埠相關聯的所有可能的LED狀態的含義：

LED狀態

說明

琥珀色

傳送和接收。

閃爍的琥珀色

與流量成比例閃爍。

呈綠色閃爍

僅傳送或僅接收。

常亮綠燈

空閒和鏈路完整性良好。

OFF

非活動連線或單向流量。

注意：有關本文檔中使用的任何命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

CTC鏈路狀態版本2.2.x的說明

若要驗證思科傳輸控制器(CTC)中的乙太網路連結狀態，請在「卡片檢視」下選擇Performance > Statistics。

圖1 - EPOS 100線路卡的鏈路狀態

圖2 - EPOS 1000線路卡的鏈路狀態

CTC鏈路狀態版本3.x和版本4.x的說明

圖3 - EPOS 100線路卡的鏈路狀態

圖4 - EPOS 1000線路卡的鏈路狀態

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems