目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

程式

輸出示例

相關資訊

簡介

本文說明如何檢索網路元素(NE)的IP地址。 為此，您必須使用串列電纜並連線到計時通訊和控制(TCC)卡的RS232工藝介面或筆記型電腦的「交叉連線、計時和控制」(XTC)卡。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15327

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

程式

請完成以下步驟：

1. 將串列電纜連線到活動TCC或XTC的RS232工藝介面。

2. 啟動超級終端。若要執行此操作，請在案頭上選擇「開始」>「程式」>「附件」>「通訊」>「超級終端」。

3. 使用以下詳細資訊設定超級終端(根據Cisco ONS 15454和Cisco ONS 15327文檔中的說明):

- 終端模擬= vt100

- 每秒位元數= 9600

- 奇偶校驗=無

- 停止位元= 1

- 流量控制=無

- 按ENTER鍵。出現尖括弧提示(>)。

4. 如果鍵入時未顯示任何內容:在「超級終端機」視窗中，從案頭上選擇「File」>「Properties」>「Settings」>「ASCII Setup」。

選中ASCII Sending下的Echo Typed Characters Locally覈取方塊。

如果鍵入的每個字元出現兩次，請刪除複選標籤。

輸出示例

以下是在Cisco ONS 15327上執行的此程式的輸出範例：

> ACT-USER::CISCO15:123;

!--- This is the login command. Use your actual user name and password.

15327 1970-01-01 16:46:38 M 123 COMPLD ;

15327 1970-01-01 16:46:38 A 1.1 REPT EVT SESSION "15327:NO,"

/* User CISCO15 logged in from Serial Port */

> RTRV-NE-GEN:::123;

!--- This retrieves general attributes of the NE.

15327 1970-01-01 16:50:00 M 123 COMPLD "IPADDR=192.1.0.2,

IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.1.1.1,IIOPPORT=57790,NAME="1 5327",

SWVER=4.00.00,LOAD=04.00-003C-08.05,PROTSWVER=3.40.00,PROTLOAD=03.40-002I-

07.02,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15327SONET"

>ED-NE-GEN:::123:::NAME=BELLAGIO-91,IPADDR=10.89.238.91,

IPMASK=255.255.255.0,DE FRTR=10.89.238.1;

!--- This edits the attributes.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:08:23 M 123 COMPLD ;

> CANC-USER::CISCO15:123;

!--- This logs you out.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:09:36 M 123 COMPLD ; >

相關資訊

- 光纖技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems