目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

ONS 15454陷阱說明

ONS 15454中陷阱的結構

確定陷阱的嚴重性

在HPoV中要採取的措施

相關資訊

簡介

思科建議使用Cisco Transport Manager(CTM)作為元件管理系統(EMS)來監控Cisco ONS 15454的陷阱，並建議使用思科資訊中心(CIC)作為網路管理系統(NMS)來監控網路範圍的故障和警報。將本文檔與現有的故障管理平台(例如Hewlett-Packard OpenView(HPOV))配合使用，作為檢視故障的主介面。

本文檔介紹ONS 15454如何傳送陷阱、陷阱的內容以及應在故障管理平台（如HPOV）上採取什麼操作來解密陷阱。由於ONS 15454的各種版本在名稱上有細微差異，因此本檔案會在適用時突出顯示這些差異。

必要條件

需求

本檔案假設您已對簡單網路管理通訊協定(SNMP)陷阱有基本瞭解，並可解釋定義陷阱的管理資訊庫系統(MIB)中的內容。

請參閱本檔案連同ONS 15454使用者檔案。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

ONS 15454陷阱說明

ONS 15454使用SNMP陷阱作為一種機制，向其上層管理系統通知其運行期間遇到的任何警報情況。ONS 15454軟體版本2.2的MIB在以下三個檔案中定義：

- cerentRegistry.mib

- cerentTC.mib

- cerent454.mib

從ONS 15454系統軟體版本4.6起，這些檔案的名稱已更改，以指示MIBS模組的名稱。這些MIBS檔案的名稱是：

- CERENT-GLOBAL-REGISTRY.mib

- CERENT-TC.mib

- CERENT-454-MIB.mib

- CERENT-GENERIC-MIB.mib(僅適用於ONS 15327)

- CISCO-SMI.mib

- CISCO-VOA-MIB.mib

- CERENT-MSDWDM-MIB.mib

- CISCO-OPTICAL-MONITOR-MIB.mib

- CERENT-FC-MIB.mib

註：CiscoV2目錄中的CERENT-MSDWDM-MIB.mib和CERENT-FC-MIB.mib支援64位效能監控計數器。但是，CiscoV1目錄中的各個SNMPv1 MIB不包含64位效能監控計數器，但支援相應的64位計數器的較低和較高字值。CiscoV1和CiscoV2目錄中的其他MIB檔案在內容上完全相同，僅在格式上有所不同。

註：ONS 15454(或ONS 15454 SDH)和ONS 15327分別使用不同的MIB檔案。CERENT-454-MIB.mib檔案包含與ONS 15454（SONET和SDH平台）相關的對象和陷阱定義。 檔案CERENT-GENERIC-MIB.mib包含與ONS 15327相關的對象和陷阱定義。為ONS 15454或ONS 15454 SDH設定網路管理系統時，請使用檔案CERENT-454-MIB.mib。為ONS 15327設定網路管理系統時，請使用CERENT-GENERIC-MIB.mib檔案。

SNMP的一個獨特功能是MIB的特定版本始終與同一檔案的所有早期版本相容。例如，版本3.0分發CD中的CERENT-454-MIB.mib檔案與版本2.2.3、2.2.1、2.0等軟體版本相容。這是每個SNMP MIB的強制屬性，思科光纖傳輸業務單元(OTBU)專有MIB檔案也不例外。

ONS 15454中陷阱的結構

ONS 15454的陷阱在cerent454.mib檔案中定義。這是3.0版中的CERENT-454-MIB.mib檔案。ONS 15454生成的陷阱包含唯一標識警報的對象ID。實體識別符號唯一標識生成警報的實體（插槽、埠、同步傳輸訊號[STS]、虛擬支路[VT]、雙向線路交換環[BLSR]、生成樹協定[STP]等）。 這些陷阱會給出警報的嚴重性（嚴重、重大、次要、事件等），並指示警報是影響服務還是影響非服務。陷阱還包含顯示警報發生的日期和時間的日期/時間戳。ONS 15454也會在警報條件清除時為每個警報生成陷阱。每個SNMP陷阱包含10個變數繫結。

下表顯示了ONS 15454陷阱的結構：

ONS 15454編號的SNMP陷阱變數繫結

名稱

說明

1

sysUpTime

SNMPv2-Trap-PDU的變數繫結清單中的第一個變數繫結。

2

snmpTrapOID

SNMPv2-Trap-PDU的變數繫結清單中的第二個變數繫結。

3

cerentNodeTime

此變數提供事件發生的時間。

4

cerent454AlarmState

此變數指定警報嚴重性和影響服務的狀態。嚴重程度為輕微、嚴重和嚴重。影響服務的狀態包括影響服務和不影響服務的狀態。

5

cerent454AlarmObjectType

此變數提供引發警報的實體型別。NMS應使用此值來決定輪詢哪個表以獲取有關警報的詳細資訊。

6

cerent454AlarmObjectIndex

每個警報都是由特定表中的對象條目引發的。此變數是每個表中對象的索引。如果警報與介面相關，則這是介面表中介面的索引。

7

cerent454AlarmSlotNumber

此變數指示觸發警報的對象的插槽。如果插槽與警報無關，則插槽編號為零。

8

cerent454AlarmPortNumber

此變數提供觸發警報的對象的埠。如果埠與警報無關，則埠號為零。

9

cerent454AlarmLineNumber

此變數提供觸發警報的對象行。如果線路與警報無關，則線路號為零。

10

cerent454AlarmObjectName

此變數提供TL1樣式的使用者可見名稱，用於唯一標識系統中的對象。

ONS 15327號碼中使用的SNMP陷阱變數繫結

名稱

說明

1

sysUpTime

此表包含當前引發的所有警報。當發出警報時，它會在表中顯示為新條目。當清除警報時，它將從表中刪除，並且所有後續條目都會向上移動一行。

2

snmpTrapID

此變數唯一標識警報表中的每個條目。當警報表中的警報清除時，位於已清除警報之後的每個警報的警報索引都會更改。

3

cerentNodeTime

此變數提供事件發生的時間。

4

cerentGenericAlarmState

此變數指定警報嚴重性和影響服務的狀態。嚴重程度為輕微、嚴重和嚴重。影響服務的狀態包括影響服務和不影響服務的狀態。

5

cerentGenericAlarmObjectType

此變數提供引發警報的實體型別。NMS應使用此值來決定輪詢哪個表以獲取有關警報的詳細資訊。

6

cerentGenericAlarmObjectIndex

每個警報都是由特定表中的對象條目引發的。此變數是每個表中對象的索引；如果警報與介面相關，則這是介面表中介面的索引。

7

cerentGenericAlarmSlotNumber

此變數指示觸發警報的對象的插槽。如果插槽與警報無關，則插槽編號為零。

8

cerentGenericAlarmPortNumber

此變數提供觸發警報的對象的埠。如果埠與警報無關，則埠號為零。

9

cerentGenericAlarmLineNumber

此變數提供觸發警報的對象行。如果線路與警報無關，則線路號為零。

10

cerentGenericAlarmObjectName

此變數提供TL1樣式的使用者可見名稱，用於唯一標識系統中的對象。

IETF標準文檔(稱為請求註解(RFC))包含MIB對象定義及詳細說明。這些定義從RFC中提取，並作為MIB檔案在CD上提供。RFC可從許多來源取得，例如官方IETF網站 。

這些標準MIB檔案包含在CD中，必須載入到網路管理系統中。它們位於Standard目錄中。

在ONS 15454和ONS 15327 SNMP代理RFC#中實施的IETF標準MIB

模組名稱

標題/評論

IANAifType-MIB.mib

Internet編號指派機構(IANA)ifType

1213 1907

RFC1213-MIB-rfc1213.mib、SNMPV2-MIB-rfc1907.mib

基於TCP/IP的網際網路的網路管理資訊庫：簡單網路管理協定(SNMPv2)第2版的MIB-II管理資訊庫

1253

RFC1253-MIB-rfc1253.mib

OSPF第2版管理資訊庫

1493

BRIDGE-MIB-rfc1493.mib

網橋的受管對象的定義。此項定義用於管理基於區域網(LAN)網段之間的IEEE 802.1D-1990標準的MAC網橋的MIB對象。

1757

RMON-MIB-rfc1757.mib

遠端網路監控管理資訊庫

2737

ENTITY-MIB-rfc2737.mib

實體MIB（版本2）

2233

IF-MIB-rfc2233.mib

使用SMIv2的介面組MIB

2358

EtherLike-MIB-rfc2358.mib

類乙太網介面型別的託管對象的定義

2493

PerfHist-TC-MIB-rfc2493.mib

使用基於15分鐘間隔的效能歷史記錄的MIB模組的文本約定

2495

DS1-MIB-rfc2495.mib

DS1、E1、DS2和E2介面型別的託管對象的定義

2496

DS3-MIB-rfc2496.mib

DS3/E3介面型別的託管對象的定義

2558

SONET-MIB-rfc2558.mib

SONET/SDH介面型別的託管對象的定義

2674

P-BRIDGE-MIB-rfc2674.mib Q-BRIDGE- MIB-rfc2674.mib

具有流量類、組播過濾和虛擬LAN擴展的網橋的託管對象定義

ONS 15454支援通用和Internet工程任務組(IETF)陷阱。Standard（標準）類別包含您的操作所需的所有IETF和IANA標準MIB檔案。

下表列出了ONS 15454中支援的陷阱：

ONS 15454陷阱中支援的陷阱

從RFC# MIB

說明

coldStart

RFC1907-MIB

啟動代理，冷啟動

warmStart

RFC1907-MIB

啟動座席，熱啟動

身份驗證失敗

RFC1907-MIB

社群字串不匹配

newRoot

RFC1493/BRIDGE-MIB

傳送代理是生成樹的新根

拓撲更改

RFC1493/BRIDGE-MIB

網橋中的埠已從Learning（學習）更改為Forwarding（轉發）或Forwarding（轉發）更改為Blocking（阻塞）

entConfigChange

RFC2737/實體MIB

entLastChangeTime值已更改

dsx1LineStatusChange

RFC2495/ DS1-MIB

當例項dsx1LineStatus的值更改時，將傳送dsx1LineStatusChange陷阱。NMS可以使用陷阱觸發輪詢。當線路狀態因更高級別的線路狀態更改（如DS-3）而發生更改時，不會傳送DS-1的陷阱。

dsx3LineStatusChange

RFC2496/ DS3-MIB

dsx3LineStatusLastChange陷阱在dsx3LineStatus例項的值更改時傳送。NMS可以使用此陷阱觸發輪詢。當線路狀態更改導致較低級別的線路狀態更改（如DS-1）時，不會傳送較低級別的陷阱。

上升警報

RFC1757/ RMON-MIB

當警報條目超過上升閾值時生成的SNMP陷阱，並且該條目生成配置為傳送SNMP陷阱的事件。

落下警報

RFC1757/ RMON-MIB

當警報條目超過下降閾值時生成的SNMP陷阱，並且該條目生成配置為傳送SNMP陷阱的事件。

確定陷阱的嚴重性

接收的陷阱型別不能單獨確定陷阱的嚴重性。您必須檢視陷阱的內部內容以確定陷阱的嚴重性。可以在ONS 15454中設定警報/陷阱嚴重性。對象識別符號(OID)cerent454AlarmState指定警報和影響服務的狀態的嚴重性。cerent454AlarmState的可能值是其他(1)、關鍵(10)、管理(20)、診斷(30)、已清除(40)、次要影響服務(50)、主要影響服務(60)、主要影響服務(70)、次要影響服務(80)、主要影響服務(90)、主要影響服務(100)。 當前版本2.2和版本3.0的實現沒有任何型別為關鍵和診斷的陷阱。

在HPoV中要採取的措施

這些步驟適用於HP Network Node Manager(NNM)版本6.1。有關如何編譯MIB和更改trapd.conf檔案中內容的詳細資訊，請參閱您版本的HP NNM的使用者文檔。請遵循以下步驟作為指南：

1. 按照此處提到的相同順序將cerentRegistry.mib、cerentTC.mib和cerent454.mib編譯到HPoV中。

2. 將目前的trapd.conf復製為trapd.conf.old。這個步驟相當重要。如果錯過某些內容，您可以隨時恢復檔名並返回原始設定。

3. 在trapd.conf檔案中，使用任何文本編輯器（VI、Emacs、寫字板等）將字串NO FORMAT替換為$N $2對象：$3索引：$4插槽：$5埠：$6。 確保僅對從Cisco OTBU專有MIBS檔案載入的陷阱執行此替換。

4. 在trapd.conf檔案中，使用任何文本編輯器（VI、Emacs、寫字板等）將字串LOGONLY替換為Error Alarms。 確保僅對從Cisco OTBU專有MIBS檔案載入的陷阱執行此替換。

5. 這會使從瀏覽器接收的每個陷15454相應地顯示在警報瀏覽器中。

6. 儲存並重新啟動HPoV。

相關資訊

- 光纖技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems