目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

BLSR到UPSR轉換

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何在Cisco ONS 15454環境中透過Cisco傳輸控制器(CTC)從雙向線路交換環(BLSR)轉換為單向路徑交換環(UPSR)。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

- CTC

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15454 4.1.0版及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

BLSR到UPSR轉換

本文檔使用具有四個節點（節點1、節點2、節點3和節點4）的實驗室設定。 使用以下說明將BLSR轉換為UPSR。

圖1 — 拓撲

1. 驗證SONET資料通訊通道(SDCC)是否對所有節點均正常運作。檢查CTC上的網路檢視(圖2)或警報(圖3)，以確保任何光纖SPAN設施上沒有LOS。

圖2 - CTC上的網路檢視

圖3 — 報警

2. 在節點1上執行資料庫備份。完成以下步驟：

1. 按兩下節點1。顯示節點1的節點檢視。

2. 按一下Maintenance > Database頁籤。

圖4 — 備份

3. 按一下「Backup」。將出現「儲存」對話方塊。

圖5 — 儲存

4. 將資料庫儲存在工作站的硬碟或網路儲存上。使用帶有.db副檔名的適當檔名(例如database.db)。

5. 按一下「Save」。

6. 在確認對話方塊中按一下OK。

圖6 — 備份資料庫 — 確認對話方塊

3. 在節點2、3和4上重複步驟2。

4. 匯出電路清單。請完成以下步驟：

1. 按兩下節點1。顯示節點1的節點檢視。

2. 按一下「Export」。

圖7 — 匯出

3. 在「匯出」對話方塊中選擇一種資料格式(請參見圖8)。

- 作為HTML — 這樣會將資料另存為不帶圖形的簡單HTML表格檔案。必須使用Netscape Navigator、Microsoft Internet Explorer等應用程式或其他可以開啟HTML檔案的應用程式來檢視或編輯檔案。

- As CSV — 這會將CTC表儲存為逗號分隔值(CSV)。

- 作為TSV — 這樣將CTC表儲存為製表符分隔的值(TSV)。

圖8 - 「Export（匯出）」對話方塊

4. 按一下OK按鈕。

5. 在「儲存」(Save)對話方塊的「檔名稱」(File name)欄位中鍵入名稱。使用以下格式之一：

- [filename].html — 用於HTML檔案

- [filename].csv — 用於CSV檔案

- [filename].tsv — 用於TSV檔案

6. 導航到要儲存檔案的目錄。

7. 按一下OK按鈕。

5. 在節點2、3和4上重複步驟4。

6. 驗證Maintenance頁籤以確保沒有環交換機操作正在進行。檢查警報並清除針對所有光纖span卡宣告的所有警報。在進入下一步之前，必須清除環配置中所有節點上的所有定時同步和SDCC通訊警報。

7. 按一下Provisioning > BLSR頁籤，選擇環並按一下Delete。

圖9 — 刪除BLSR

8. 在Confirm Ring Deletion對話方塊中按一下Yes。

圖10 — 確認刪除振鈴

轉換後，電路清單中的電路仍可工作，但沒有光纖或跨距保護。所有的電路都採用原始的工作路徑。如果需要保護，請刪除每個電路。然後建立每個具有span保護的電路。這包括處於ACTIVE狀態的電路。

圖11 — 無光纖或Span保護的工作電路

注意：軟體和硬體更改都會影響流量。環轉換後，除了轉換後建立的電路之外，SPAN或光縴路徑保護不可用。在維護時段內進行工作，以儘量減少影響。

如果您需要將BLSR轉換回到UPSR，請完成以下步驟：

1. 直接通過CTC訪問節點1。

2. 在節點檢視中，按一下Maintenance > Database選項卡。

3. 按一下「Restore」。

4. 找到位於工作站硬碟或網路儲存上的資料庫檔案。

5. 按一下以突出顯示資料庫檔案。

圖12 — 找到備份資料庫檔案

6. 按一下「Open」。出現「資料庫資訊」對話方塊。

圖13 — 恢複資料庫

7. 按一下「Yes」。

8. 此時將顯示「還原資料庫」框，指示還原過程正在進行中。

圖14 — 正在進行資料庫恢復

9. 恢復過程完成後，將出現「連線丟失」框。

圖15 — 資料庫還原已完成

10. 按一下「OK」（確定）。

11. 對節點2、3和4重複步驟1至10。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems