目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

通過CTC的TL1會話

通過Telnet通過LAN的TL1會話

通過工藝埠的TL1會話

相關資訊

簡介

本文檔介紹在Cisco ONS 15454或ONS 15327上設定事務語言1(TL1)會話的三個選項。使用者登入到ONS 15454或ONS 15327的節點的時間稱為會話。

必要條件

需求

本文檔的讀者應瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15454版本4 — 所有。

- Cisco ONS 15454版本3 - 3.3.0及更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

藉助以下三個選項，您可以在ONS 15454和ONS 15327上開啟TL1作業階段：

- 思科傳輸控制器(CTC)

- Telnet

- 工藝介面

當您通過以上任一選項訪問TL1會話時，TL1密碼(PID)會被遮蔽。當您註銷這些選項中的任一選項時，會話將關閉。ONS 15454和ONS 15327最多允許20個併發TL1作業階段（19個telnet作業階段和一個手工作業階段），這些選項可以任意一個或組合使用。

通過CTC的TL1會話

要通過CTC開啟TL1會話，請完成以下步驟：

1. 從通過TCP/IP連線到ONS 15454或ONS 15327的PC啟動Netscape或Internet Explorer。

2. 在Netscape或Internet Explorer Web地址(URL)欄位中輸入ONS 15454或ONS 15327的節點的IP地址。

3. 登入到CTC。

4. 按一下Tools > Open TL1 Connection，如圖1所示。

圖1 — 開啟TL1連線

5. 從選擇節點對話方塊中選擇節點。然後按一下OK，如圖2所示。

圖2 — 選擇節點

6. 此時將顯示TL1介面視窗，如圖3所示。 TL1介面視窗中有三個子視窗：請求歷史記錄、消息日誌和TL1請求。

在TL1請求視窗中鍵入命令。響應顯示在「消息日誌」視窗中。「請求歷史記錄」視窗允許您檢索以前的命令。要執行此操作，只需按一下它們。

圖3 - TL1介面視窗

7. 在TL1請求視窗中鍵入activate user命令以開啟TL1會話：

ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

通過Telnet通過LAN的TL1會話

在通過LAN連線的telnet會話中，有三個可用的埠來訪問TL1命令。它們是2361、3082和3083，如圖4所示。埠號3082是原始TCP/IP埠。它不會回應而且不會提示使用者。埠號3083是使用telnet協定和相關的telnet轉義序列的telnet埠。為了與早期版本向後相容，支援埠號2361，其行為與埠3083（telnet埠）相同。 請完成以下步驟：

1. 選擇開始>運行。

2. 在運行提示框中輸入cmd，然後按一下確定。

3. 在DOS命令提示符下鍵入：

telnet <node ip address or node name> <port number> and press Enter.

4. 鍵入activate user命令開啟TL1會話：

ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

圖4 — 通過埠2361、3082和3083通過LAN的TL1會話

通過工藝埠的TL1會話

使用九針工藝埠（RS-232埠）而不是瀏覽器，TCC/TCC2/TCC+或XTC上提供該埠訪問ONS 15454或ONS 15327。工藝埠支援VT100模擬，因此可以直接輸入TL1命令而無需瀏覽器。請完成以下步驟：

1. 將串列電纜連線到活動TCC/TCC+/TCC2或XTC卡上的工藝埠。

2. 在PC上啟動超級終端。

3. 從下拉選單中選擇Connect using欄位中的正確COM埠，如圖5所示。

圖5 — 選擇正確的COM埠

4. 將bits per second設定為9600,data bits設定為8,parity設定為none，stop bits設定為1,flow control設定為none，如圖6所示。

圖6 - COM埠設定

5. 按ENTER鍵。出現a >提示，如圖7所示。

6. 鍵入activate user命令開啟TL1會話：

ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

圖7 — 通過工藝埠和超級終端的TL1會話

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems