目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

5類電纜佈線標準

乙太網引腳佈局

Cisco ONS 15454上的乙太網埠

背板上的繞線

T568B顏色編碼的佈線示例

排除佈線故障

摘要

案例研究

相關資訊

簡介

您可以通過乙太網和資料通訊通道(DCC)埠管理Cisco ONS 15454節點。您可以使用各種選項建立連線。本文討論各種乙太網路連線埠彼此間的關係，並提供佈線說明。本文檔還包括一個案例研究，用於演示連線示例。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15454

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

5類電纜佈線標準

目前使用5類非遮蔽雙絞銅線的3種佈線標準(詳見表1):

- EIA/TIA 568A

- EIA/TIA 568B或AT&T 258A

- USOC（通用服務訂單代碼）

所有三種佈線規範都使用相同的八種電纜顏色，但它們的佈線（或電纜到管腳對映）不同。EIA/TIA 568B（簡稱T568B）是當今最常見的佈線。

RJ-45（其中RJ代表註冊插孔）是常用的聯結器。USOC定義了RJ-45，以前稱為RJ-61X。

乙太網10BaseT和100BaseT僅使用四根線。

表1 — 用於乙太網的5類UTP電纜針腳

針腳編號

EIA/TIA 568A

AT&T 258A或EIA/TIA 568B

USOC

乙太網路10BASE-T 100BASE-T

1

白色/綠色

白色/橙色

棕色或棕色/白色

X

2

綠色/白色或綠色

橙色/白色或橙色

白色/綠色

X

3

白色/橙色

白色/綠色

白色/橙色

X

4

藍色/白色或藍色

藍色/白色或藍色

藍色或藍色/白色

未使用

5

白色/藍色

白色/藍色

白色/藍色

未使用

6

橙色/白色或橙色

綠色/白色或綠色

橙色或橙色/白色

X

7

白色/棕色

白色/棕色

綠色或綠色/白色

未使用

8

棕色/白色或棕色

棕色/白色或棕色

白色/棕色

未使用

乙太網引腳佈局

乙太網路使用差異訊號來減少射頻干擾(RFI)。 所傳輸的訊號通過兩條單獨的線傳送，一條作為正(+)，另一條作為負(-)。 接收機利用兩個訊號之間的差異來匯出真實訊號，從而消除由RFI引起的雜訊。為了確保兩個訊號具有相同的雜訊水準，必須將相反的訊號扭轉在一起。

每個針腳的訊號型別取決於其有線裝置的型別。乙太網裝置有兩種型別：

- 資料終端裝置(DTE) — 使用者裝置，例如路由器或PC。

- 資料通訊裝置(DCE) — 一種網路裝置，例如集線器、中繼器或交換機。

表2列出了訊號引腳佈局。

您需要一根交叉電纜來連線兩個相似的裝置（DCE到DCE，或DTE到DTE）。 您需要使用直通電纜連線不同的裝置（DTE和DCE，反之亦然）。 您必須匹配傳輸引腳才能接收引腳。此外，還必須匹配極性，即正對正，負對負，因為如果極性不匹配，某些裝置將無法正常工作。如果LED未亮起，則表明接線不成功。

表2 — 乙太網引出線

針腳編號

DTE

DCE

1

傳輸+

接收+

2

Transmit-

接收 —

3

接收+

傳輸+

4

接收 —

Transmit-

註：表2僅包含可用引腳。

Cisco ONS 15454上的乙太網埠

ONS 15454機箱包含三個乙太網埠：

- 活動TCC上的一個乙太網埠。此處的TCC代表卡的不同代號，即TCC、TCC+和TCC2。

- 備用TCC上的一個乙太網埠。

- 底板上有八個繞線針。只有前四個引腳用於LAN連線。

所有連線埠均以半雙工固定為10 Mbps。

Cisco ONS 15454上的所有乙太網埠都作為DCE進行佈線。因此，如果外部裝置是DCE，則需要交叉電纜。如果外部裝置是DTE，則需要直通電纜。

三個乙太網埠（每個TCC一個埠，背板一個埠）通過內部佈線連線到兩個中繼器(請參見圖1)。 在每個TCC上，一個中繼器將所有乙太網埠連線在一起。另外，兩個中繼器直接通過背板上的引腳連線。

圖1 - ONS 15454上的乙太網埠佈線

如果任意兩個埠或所有三個埠連線到同一（外部）集線器或中繼器，則會形成中繼器環路。必須始終避免中繼器環路。

警告：中繼器環路可能會導致流量風暴。集線器或環路中中繼器上的所有埠都可能失去連線。

圖2表示兩個TCC埠連線到同一集線器的情況。在兩個TCC乙太網埠和集線器之間形成中繼器環路。流量循環直到所有埠飽和。將背板乙太網路連線埠和任何TCC連線埠連線到同一個集線器時，也會發生相同的問題。

圖2 — 中繼器環路示例

您可以將多個連線埠連線到交換器，而無需形成回圈，因為跨距樹狀目錄通訊協定(STP)只允許一個連線埠處於轉送狀態。但是，在每次STP收斂期間，連線都會暫時中斷（大約30秒）。

背板上的繞線

Cisco ONS 15454 ANSI系統的背板包含八個LAN針腳，標籤為A1到A4以及B1到B4。您只能使用A1、A2、B1和B2（連線到LAN1），但不能使用其他4個針腳（連線到LAN2）。

表3和表4列出了ANSI和SDH系統的RJ-45引腳關聯。

表3 — 背板上ONS 15454 ANSI的LAN引腳分配

Pin欄位

背板引腳

RJ-45引腳

連線到DCE的LAN 1

B2

1

A2

2

B1

3

A1

6

連線到DTE的LAN 1

B1

1

A1

2

B2

3

A2

6

表4 - MIC-C/T/P上15454SDH的LAN引腳分配

Pin欄位

RJ-45引腳

RJ-45引腳

功能

連線到DCE的LAN 1

1

3

PNMSRX+，白色/綠色

2

6

PNMSRX-，綠色

3

1

PNMSTX+白色/橙色

6

2

PNMSTX — 橙色

連線到DTE的LAN 1

1

1

PNMSRX+，白色/綠色

2

2

PNMSRX-，綠色

3

3

PNMSTX+白色/橙色

6

6

PNMSTX — 橙色

T568B顏色編碼的佈線示例

表5提供了T568B標準的常用佈線顏色代碼的示例。

表5 - T568B顏色代碼示例

針腳編號

DCE訊號

AT&T 258A或EIA/TIA 568B

1

接收+

白色/橙色

2

接收1

橙色

3

傳輸+

白色/綠色

6

Transmit-

綠色

註：此示例僅包括可用引腳。

最常見的配置是將背板乙太網針腳連線到DCE裝置，例如LAN交換機或集線器。在這種情況下，表6中列出的顏色代碼適用：

表6 - ANSI上DCE佈線的15454例

背板LAN針腳編號

A

B

1

綠色

白色/綠色

2

橙色

白色/橙色

排除佈線故障

如果LAN交換機/集線器或路由器/PC上埠的LED亮起，並且ONS上未報告特定情況，則佈線成功。如果引腳1和引腳2之間的接線反轉，LED不會亮起。如果在A和B之間翻轉了佈線，LED可以點亮，但也可以在CTC和ONS的LED面板上根據控制器卡的型別報告情況。這種情況稱為「LAN連線極性反向檢測(COND-LAN-POL-REV)」。表7列出適用於軟體版本4.x的三種控制器卡對該功能的支援。

表7 — 不同控制器卡的LAN極性檢測

控制器卡

檢測LAN極性

即使極性顛倒，乙太網仍可正常工作

TCC+或TCC

是

是

TCC2

否

否

摘要

Cisco ONS 15454節點有三個乙太網埠；一個在活動TCC上，一個在備用TCC上，一個在背板上。這些連線埠在內部與中繼器連線。將兩個或所有三個埠連線到集線器或中繼器時，會形成中繼器，從而導致連線中斷。

如果集線器或中繼器是上行鏈路裝置，您必須只連線三個埠中的一個。在軟體版本2.0.1和更新版本中，三個連線埠中的哪個連線埠基本上沒有差異。但是，使用背板埠時，有一個優點是更換TCC時無需更換電纜。

如果需要兩個或多個同時連線，請使用支援STP的交換機。STP僅將一個埠置於轉發狀態，其餘埠處於阻塞狀態。思科建議您先在實驗室中測試交換機，然後再在生產環境中部署交換機。使用STP時，請注意收斂中斷。有關此選項的更多詳細資訊，請參見案例研究部分。

三個乙太網埠中的每一個埠都作為DCE佈線。因此，必須確保佈線基於要連線的裝置。思科推薦使用5類UTP電纜。除乙太網埠外，您還可以通過正確配置的SONET DCC埠管理ONS 15454節點（此處不對此進行討論，因為這超出了本文檔的範圍）。

案例研究

此案例研究顯示如何將15454節點連線到支援生成樹協定(STP)的第2層交換機。 如本文檔前面所述，兩個TCC埠和背板埠形成重複的乙太網段。將三個埠中的任意兩個連線到集線器時，由於廣播風暴和衝突，所有網段都可能會飽和。因此您必須始終避免此類連線。如果需要兩個同時連線，請使用支援STP的交換機。此案例研究演示了設定。

圖3表示通過兩個乙太網埠連線到Catalyst 6509交換機的Cisco ONS 15454節點(GNE1):

- 一個乙太網埠通過背板埠連線。

- 另一個乙太網埠通過備用或活動TCC上的前乙太網埠連線。

路由器也連線到交換機。Catalyst交換器上的三個乙太網路連線埠全都位於同一個VLAN中。

圖3 — 連線到交換機的兩個乙太網埠

當連線到GNE1的兩個埠時，每個埠都經歷了STP的各個階段。其中一個埠通過Not-connected、Listening、Learning和Forwarding階段，而另一個埠通過Not-connected、Listening和Blocking階段。實際上，只有一個埠處於轉發狀態。這樣可消除集線器環境中出現的飽和問題。如果斷開轉發埠的連線，則另一個埠會經歷阻塞、偵聽、學習和轉發階段。

在每次STP收斂期間，大約有30秒的時間段沒有流量移動。換句話說，在此類期間沒有到節點的連線。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems