目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

初始ML系列卡配置

通過控制檯埠建立初始ML系列卡配置

通過CTC建立初始ML系列卡配置

Telnet作業階段

相關資訊

簡介

本文說明如何在Cisco ONS 15454上建立到多層(ML)系列卡的Telnet連線。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

- 思科ONS 15454 ML系列乙太網卡

- Cisco IOS®軟體

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 運行Cisco ONS 4.6.0版的Cisco ONS 15454

- 執行Cisco IOS軟體版本12.1(19)EO1的ML（作為ONS 4.6.0版本的一部分捆綁）。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

圖1顯示安裝了ML系列卡的ONS 15454的節點檢視。在此節點中安裝了四個ML系列卡，其中兩個是ML 1000卡，兩個是ML 100T卡。

圖1 — 安裝了ML卡的ONS 15454的節點檢視

初始ML系列卡配置

在ML系列卡中建立Telnet會話之前，必須設定ML系列卡的最低配置。有兩種方法可以做到這一點。

- 方法1 — 通過控制檯埠

- 方法2 — 通過思科傳輸控制器(CTC)

通過控制檯埠建立初始ML系列卡配置

完成以下步驟，透過主控台連線埠設定ML系列卡：

1. 獲取控制檯電纜。

2. 將電纜的RJ-11端連線到ML系列卡的控制檯埠。

3. 將電纜的另一端(DB-9)連線到PC上的串列埠。

4. 配置終端模擬器（如HyperTerminal），以便通過COM埠工作。

5. 配置終端模擬器的日期速率和字元格式以匹配以下設定：

- 9600波特

- 8個資料位

- 1停止位

- 無奇偶校驗

6. 在PC上多次按一下Enter，直到在使用者模式下出現預設路由器提示。

7. 輸入enable以進入啟用模式。

8. 輸入configure terminal以進入全域性配置模式。

9. 在全域性配置模式下建立主機名。

hostname <host name>

10. 在仍處於全域性配置模式時建立使能加密口令。

enable secret <password>

11. 進入線路配置模式，並建立虛擬終端密碼。此密碼用於Telnet。

line vty 0 4

password <password>

通過CTC建立初始ML系列卡配置

完成以下步驟，以便使用思科傳輸控制器(CTC)建立ML卡的初始組態：

1. 將初始配置檔案載入到Timing Communications and Control 2卡(TCC2)。

請完成以下步驟：

1. 為ML卡建立名為config-1的最小配置檔案。

hostname <host name>

enable secret <password>

line vty 0 4

password <password>

end

2. 按一下右鍵插槽4中的ML卡，然後從快捷選單中選擇IOS startup config。請參見圖2中的箭頭A。

圖2 — 選擇IOS啟動配置選項

選擇IOS startup config選項時，會出現一個視窗。請參閱圖3。

3. 選擇Local > TCC。

圖3 — 選擇Local > TCC

出現「Open（開啟）」對話方塊。

4. 導航到您在步驟1中建立的初始配置檔案。請參見圖4。

圖4 — 初始配置檔案

5. 按一下「Open」。

系統會顯示一則消息，提示您確認是否確認此操作是正確的。請參閱圖5。

圖5 — 提示確認您要上傳配置檔案

6. 按一下「Yes」。

出現「Transfer Successful（傳輸成功）」框。請參見圖6。

圖6 — 傳輸成功

2. 在插槽4中重置ML卡，以便將初始配置從TCC下載到ML卡。

Telnet作業階段

您可以通過以下不同方式建立Telnet連線：

- Telnet至IP地址，2000 +插槽編號。

- Telnet至預配置的管理埠。

- 在CTC中開啟會話。

如果ONS 15454的IP地址為10.89.238.191，並且ML卡位於插槽5中，請完成以下步驟：

1. 選擇開始>運行。

出現「Run（運行）」對話方塊。

2. 在「運行」對話方塊的「開啟」欄位中鍵入cmd，然後按一下Enter。

出現DOS視窗。

3. 發出telnet 10.89.238.191 2005命令。請參閱圖7。

圖7 — 發出Telnet命令

出現密碼提示。請參見圖8。

圖8 — 密碼提示

4. 鍵入初始配置時分配給虛擬終端的密碼。

通過管理介面訪問ML系列卡時，您必須具有直接連線，或者必須位於同一網路上。如果已將ML系列卡的管理介面的IP地址配置為10.10.10.1，請發出telnet 10.10.10.1命令以設定Telnet會話。

要通過CTC訪問ML系列卡，請在15454節點檢視中按一下右鍵ML系列卡，然後從快捷選單中選擇開啟IOS連線。請參見圖2中的箭頭B。

或者，也可以使用工具欄中的「開啟IOS連線」圖示。在這種情況下，請完成以下步驟：

1. 按一下Open IOS Connection圖示。請參閱圖9中的箭頭。

圖9 - CTC工具欄圖示

出現「Select Node and Slot（選擇節點和插槽）」視窗。請參閱圖10。

圖10 — 選擇節點和插槽

2. 從Select Node for IOS Session清單中選擇所需的節點。

從選擇插槽清單中選擇所需的插槽。

3. 按一下「OK」（確定）。

出現「User Access Verification（使用者訪問驗證）」視窗。請參閱圖11。

圖11 - ML系列卡IOS連線

4. 鍵入密碼，然後按一下Enter。

作為一項安全措施，Telnet最初使用的vty線路沒有完全配置。要獲得Telnet訪問，您必須通過串列控制檯連線配置vty線路，或載入配置vty線路的啟動配置檔案。如果失敗，Telnet會話將顯示錯誤消息。請參閱圖12。

圖12 — 未配置VTY線路時顯示的錯誤消息

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems