目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

資安增強

向後相容性

處理器配置規則

ONS 15454 SONET系統的軟體和處理器升級路徑

ONS 15454 SDH系統的軟體和處理器升級路徑

相關資訊

簡介

本檔案將比較定時、通訊和控制卡版本2 Plus(TCC2P)以及定時、通訊和控制卡版本2(TCC2)的擴充安全功能。

TCC2P是適用於Cisco ONS 15454多重服務布建平台(MSPP)的下一代系統處理器。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15454

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

資安增強

Cisco TCC2P提供額外的安全增強功能。增強功能使您能夠配置：

- 前面板乙太網介面(請參見圖1中的箭頭B)。

- 後部或前部安裝電氣連線（後/FMEC）乙太網介面。

您可以將介面配置為再生器(請參見圖1中的箭頭A)。 或者，您可以為後端/FMEC乙太網介面配置單獨的IP和MAC地址，以便進行分離工藝和資料通訊通道(DCC)訪問。後部乙太網介面是端接在ANSI機箱上的繞線針腳上的LAN埠和ETSI機箱上的FMEC LAN埠。

您可以為前後/FMEC介面配置不同的行為：

- Secure-mode(independent) — 在安全模式下，前部和後部/FMEC埠獨立工作，因為存在兩個不同的MAC和IP地址。此行為允許您選擇前乙太網埠和後端/FMEC乙太網埠（通常連線到WAN）之間的接入級別。

- Repeater-mode（標準操作） — 由於使用單個MAC和IP地址，Repeater-mode使前後/FMEC埠能夠充當中繼器。前端乙太網介面可以訪問後端/FMEC介面。

以下是您可以用來設定前後/FMEC介面的不同連線埠狀態清單：

- 您只能啟用或禁用前介面。

- 您只能啟用或禁用後/FMEC介面。

- 您可以啟用或禁用前後兩個乙太網介面。

圖1 - ONS 15454 TCC2 Plus卡

向後相容性

TCC2P與ONS 15454版本4.0.0具有向後相容性。TCC2P的功能等同於TCC2的功能。如果要支援高級安全功能，則必須使用ONS 15454版本5或更高版本。

TCC2P可以與TCC2互操作，同一網路可以包含運行TCC2P的節點和運行TCC2的節點，同一節點也可以同時運行TCC2到TCC2P。

處理器配置規則

ONS 15454 4.0.x及更高版本支援TCC2P。請記住以下幾點：

- TCC2P與ONS 15454版本4.0.x至4.7.x的TCC2功能集一起運行。

- TCC2P支援ONS 15454 5.0及更高版本的高級功能集。

TCC2P相容所有交叉連線卡、輸入/輸出卡和機架元件版本。對於處理器升級，請使用適當的過渡軟體負載。

您無需將TCC2卡升級到TCC2P，除非您需要其他功能。

ONS 15454 SONET系統的軟體和處理器升級路徑

表1表示在以下情況下，可以直接升級到ONS 15454 5.0.x版(適用於ONS 15454 SONET):

- 將R4.0.x或4.1.x與TCC+配合使用。

- 將R4.0.x、R4.1.x、R4.5.x、R4.6.x或R4.7.x與TCC2或TCC2P配合使用。

根據表1，以下是處理器升級路徑：

- 您可以從TCC升級到TCC2或TCC2P。但是，在升級到ONS 15454 4.0.x或4.1.x（TCC2或TCC2P）之前，必須首先過渡到ONS 15454 2.2.2版(TCC+)。

- 使用ONS 15454 4.0.x或4.1.x版時，可以從TCC+升級到TCC2或TCC2P。

- 使用ONS 15454 4.0.x、4.1.x、4.6.x、4.7.x或5.0.x版時，可以從TCC2升級到TCC2P。

表1 - ONS 15454 SONET軟體和處理器升級路徑

TCC

TCC+

TCC2

TCC2P

R1.0.x

X

-

-

-

R2.0.x

X

-

-

-

R2.1.x

X

-

-

-

R2.2.x

X

X

-

-

R2.3.x

X

X

-

-

R3.0.x

-

X

-

-

R3.1.x

-

X

-

-

R3.2.x

-

X

-

-

R3.3.x

-

X

-

-

R3.4.x

-

X

-

-

R4.0.x

-

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

X

R4.5.x

-

-

X

X

R4.6.x

-

-

X

X

R4.7.x

-

-

X

X

R5.0.x

-

-

X

X

ONS 15454 SDH系統的軟體和處理器升級路徑

表2表明，對於ONS 15454 SDH，可以直接從ONS 15454版本4.0.x、4.1.x、4.5.x、4.6.x或4.7.x（帶TCC2）升級到ONS 15454版本5.0.x。

根據表2，以下是處理器升級路徑：

- 使用ONS 15454 3.3.x或3.4.x版時，可以從TCC-I升級到TCC2或TCC2P。但是，在升級到ONS 15454 4.0.x或更高版本（TCC2或TCC2P）之前，必須首先過渡到ONS 15454 4.0.x版本(TCC2)。

- 使用ONS 15454 4.0.x版時，可以從TCC-I升級到TCC2或TCC2P。

- 使用ONS 15454 4.0.x、4.1.x、4.6.x和5.0.x版時，可以從TCC2升級到TCC2P。

表2 - ONS 15454 SDH的軟體和處理器升級路徑

TCC-I

TCC2

TCC2P

R3.3.x

X

-

-

R3.4.x

X

-

-

R4.0.x

X

X

X

R4.1.x

-

X

X

R4.5.x

-

X

X

R4.6.x

-

X

X

R4.7.x

-

X

X

R5.0.x

-

X

X

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems