目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

在節點級別配置計時

一般計時

BITS設施

參考清單

在光纖IO卡級別配置計時

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何通過思科傳輸控制器(CTC)在ONS 15454上配置計時。CTC提供兩種方法來設定計時和修改設定：

- 在節點級別，可以從Provisioning/Timing頁籤配置計時。在這裡，您可以為整個節點設定不同的計時模式和引用。

- 在每個光纖埠上，您可以更改預設同步狀態消息(SSM)設定。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ONS 15454

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco ONS 15454

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

在節點級別配置計時

節點級別包括三個配置部分：

- 一般計時

- 建立整合定時供應(BITS)設施

- 參考清單

一般計時

常規計時部分定義：

- NE的計時模式。

- SSM消息集。

- RES的品質。

- 是否使用恢復計時。

其他部分中的某些選項取決於您在此部分中選擇的計時模式。圖1顯示了預設設定。

圖1 — 調配一般時間

無論在此處進行何種設定，定時控制卡(TCC)始終充當傳入SSM的具備SSM第2代(Gen2)功能的裝置。通過調配，TCC可以將第2代消息轉換為第1代（第1代）消息。TCC或輸出使用轉換的消息。例如，假定SSM消息集已設定為Gen1，並傳入Gen2消息。TCC在Conditions頁籤中顯示入站介面的Gen2消息。但是，TCC將該消息轉換為NE-SYNC的Gen1等效消息並輸出。在第2代到第1代的轉換期間，TCC始終使用最接近的較低品質報文以獲得更高品質的報文。例如，TCC將ST3E（品質級別5）轉換為ST3（品質級別4）。

恢復定時意味著TCC恢復到具有最佳SSM品質級別的最高優先順序引用。不可逆轉的時間意味著TCC選擇可用的最佳品質參考，並且不隨優先順序的改變而改變。您可以在「參考清單」部分中定義優先順序。

BITS設施

使用BITS設施部分提供兩個BITS輸入和兩個BITS輸出埠。若要啟用BITS埠，請將狀態從OOS（服務外）更改為IS（服務中）。 圖2顯示了預設設定。

圖2 — 為SONET調配BITS設施

思科建議使用兩個外部計時裝置來實現冗餘。傳入的BITS訊號是1.544 MHz DS-1（對於SONET系統），格式為超幀(SF)或擴展超幀(ESF)。SSM需要ESF。在低於5.0的版本中，BITS編碼和成幀適用於輸入和輸出埠。

對於SDH系統，BITS設施可以是E1、2.048 MHz或64 kHz。您必須調配適當的編碼和幀來匹配源。

確保源中的BITS為主參考源(PRS)或主參考時鐘(PRC)。 此外，確保金屬定時源(例如，全球定位系統(GPS)時鐘或定時T1)直接提供BITS In源。思科不推薦常規資料T1，因為無法保證1的密度。定時T1是全部為1的T1。

選中同步的Enabled覈取方塊時。消息傳遞方面，TCC期望從埠中的BITS接收SSM。在這裡，BITS源提供SSM。如果BITS源不提供SSM功能，請勿選中Enabled覈取方塊。如果未啟用SSM，則當時鐘訊號在界限內時，會為BITS In顯示Sync Traceability Unknown(STU)消息。否則會顯示「Do Not Use(DUS)」訊息。在5.0及更新版本中，當時鐘源不支援SSM時，Admin SSM選項可用。您可以設定其他消息（例如PRS），而不是預設STU。

如果未在SSM中啟用BITS，可使用AIS Threshold選項，以針對計時失敗向從BITS Out超時外部裝置發出警報。當線路時鐘品質低於所選閾值時，AIS通過BITS輸出傳送。DS1的預設閾值為SMC(S1 = 1100),2 MHz的預設閾值為G812L(S1 = 1000)。思科建議使用同步裝置定時供應(SETS)，以便任何品質高於或等於SETS的訊號都不會導致訊號缺失。對於DS1,AIS是無幀的所有1s訊號，對於2 MHz則無訊號。

BITS Out SSM從活動線路的SSM中派生，並且如果設施支援SSM，則始終傳送SSM。如果線路的SSM值為DUS，則BITS Out會傳送DUS。如果為作用中線路（在連線埠層級）停用SSM，則BITS Out會傳送STU。

參考清單

Reference Lists（引用清單）部分使您能夠配置定時引用和BITS Out源。您可以配置每個引用的優先順序。優先順序的範圍可以是Ref-1（也稱為具有最高優先順序的主引用）到Ref-3（或具有最低優先順序的第三引用）(請參見圖3)。

圖3 — 調配參考清單

此表指示引用中的可用選項取決於先前選擇的「計時模式」：

計時模式

參考選項

外部

BITS1、BITS2、內部時鐘

線路

任何同步IO埠，內部時鐘

混合

BITS1、BITS2、任何同步IO埠、內部時鐘

註：在兩個光纖埠之間配置1+1保護時，只能配置工作埠作為計時參考。在交換器進行期間會自動選取保護連線埠。

當選擇埠進行計時時，將檢查該IO埠上的EnableSyncMsg(請參見在光纖IO卡級別配置計時部分)。 另請注意，要從機箱中刪除卡，不能設定該卡上的埠作為參考。

對於BITS Out引用，選擇同步IO埠作為源。BITS Out選項包括IO埠、NE參考或無。

使用Maintenance/Timing頁籤監視引用的狀態和條件。圖4顯示了一個輸出示例。

圖4 — 參考狀態報告

報告在頂部顯示線路的計時模式。NE時鐘部分指示當前時鐘狀態為Holdover。引用部分的「選定」列中包含一個X以指示當前NE引用。「條件」(Condition)列將當前參照品質顯示為「正常」(OKAY)。如果參考品質不正常，此列顯示OOB（超出界限）。 SSM列顯示SSM處理狀態，SSM品質列指示消息型別。內部時鐘不會處理傳入的SSM。因此，SSM列顯示值「disabled」。

您還可以在Maintenance/Timing頁籤中執行手動參考切換。使用者啟動的保護請求命令可以分為兩種型別：

- Forced Switch — 針對活動引用的Forced Switch請求會切換到有效引用，即使新引用的SSM值較差也是如此。

- 手動切換 — 針對活動（或選定）參照的手動切換請求會導致參照切換至備用參照。但是，僅當備用參考正常且具有與活動參考相同的品質級別時，才會發生交換機。

在光纖IO卡級別配置計時

每個光纖IO卡都有四個與每個埠的同步相關的設定(請參見圖5):

- ProvidsSync:如果將該埠配置為線路定時參照之一，則會自動選中ProvidsSync覈取方塊。如果是，則無法在「埠調配」視窗中取消選中此選項（僅顯示）。

- EnableSyncMsg:預設情況下會選中EnableSyncMsg覈取方塊。您可以取消選中此選項以關閉SSM。預設情況下會處理傳入SSM。此設定不影響傳出SSM（始終啟用）。

- 傳送DoNotUse:預設情況下未選中Send DoNotUse覈取方塊。您可以選中此選項始終傳送DUS。

- 狀態:State列指示埠是IS還是OOS。如果埠為OOS，則該埠不用於線路定時參考。

圖5 — 調配埠級別計時

如果取消選中EnableSyncMsg，則連線埠會出現SSM-OFF情況。您可以在Maintenance/Timing頁籤中觀察更改。如果參照良好，則會發生SSM-STU條件。如果引用失敗，則會發生DUS。禁用SSM時，可能會發生定時循環。如果遠端埠要傳送DUS，則在禁用SSM時，接收埠會繼續將遠端埠視為潛在的參考。思科強烈建議您保留預設設定（啟用SSM），除非出於特定原因需要禁用SSM。

如果兩個光纖埠在1+1保護組中，則只能更改工作埠上的卡級計時設定。保護埠會自動反映您對工作埠所做的任何更改。

無論何時選擇埠作為節點的活動定時參考，都會自動將參考傳送回上游節點。這是SSM機制的一部分，不需要配置。

在上游節點的傳送埠上啟用了Send DoNotUse，而在接收埠上啟用了EnableSyncMsg時，下游節點可以報告DUS。如果啟用Send DoNotUse，則埠永遠不會用作下游節點的計時源。因此，請勿啟用Send DoNotUse，除非您使用實驗設定或需要跨越網路邊界的特殊設定。例如，思科建議您在兩個電信公司之間以及從客戶到電信公司之間傳輸DUS。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems