目錄

簡介

背景資訊

簡介

本文檔描述了在傳入SMTP連線上「已驗證no」的含義。

背景資訊

以下是「已驗證no」日誌消息的示例：

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

此型別的日誌消息指示以下內容：

1. IP地址不會反向解析為完全限定的域名(FQDN)。

2. 從「反向解析」中找到的主機名不會轉發解析到所連線的IP地址。

DNS記錄維護不佳的ISP通常會遇到這種情況。

這種情況通常不會導致郵件傳送失敗。

思科客戶可以限制或阻止來自具有DNS問題的域的消息。