思科郵件安全裝置(ESA)是SMTP網關裝置 — 預設情況下在埠25上偵聽。

可以將裝置配置為在另一個埠上偵聽smtp流量，而不是25。（GUI>網路>監聽程式>編輯監聽程式>埠設定）

如果您的裝置在非標準埠上偵聽郵件，可以執行telnet測試，指定可選埠，代替25。在下面的示例中，我們的郵件主機正在偵聽埠80。

要在使用telnet連線到遠端主機時使用25以外的埠，只需在CLI中指定主機名後面的埠號：

esa.example.com> telnet mail2.example.com 80

Trying 172.19.0.94...

Connected to mail2.example.com.

Escape character is '^]'.

或者，如果您只是輸入telnet,AsyncOS CLI會提示您輸入主機和埠，然後按照提示進行操作。