目錄

簡介

如何在ESA上測試退回驗證？

簡介

本文說明如何測試郵件安全裝置(ESA)上的退回驗證(BV)。

如何在ESA上測試退回驗證？

AsyncOS將退回定義為具有空郵件發件人地址(< >)的郵件。  為了確定是否配置了BV，您可以通過ESA傳送郵件發件人地址為空的測試郵件。退回驗證將郵件視為「未標籤」退回並根據您的配置進行處理。

您可以在ESA郵件日誌中或手動SMTP會話期間檢視測試郵件：

- 使用telnet連線到ESA

telnet  esa.example.com 25

Trying 192.168.1.254...

Connected to esa.example.com.

Escape character is '^]'.

220 esa.example.com ESMTP

helo

250 esa.example.com

- 發件人地址為null的MAIL FROM命令

mail from:

250 sender <> ok

rcpt to: testuers@example.com

550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.