目錄

簡介

使用的SSL密碼

相關資訊

相關思科支援社群討論

簡介

本檔案將說明思科註冊信封服務(CRES)與思科電子郵件安全裝置(ESA)一起使用的SSL密碼。

使用的SSL密碼

密碼套件(按伺服器首選順序排列的SSL 3+套件；已棄用且最後為SSL 2套件):

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256(0x9c)128

TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA(0x5)WEAK 128

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384(0x9d)256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256(0x3d)256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA(0x35)256

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA(0x84)256

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256(0x3c)128

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA(0x2f)128

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA(0x41)128

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA(0xa)112

您可以隨時從SSL Labs獲取完整資訊：SSL報告： res.cisco.com(184.94.241.74)

相關資訊

- Cisco Email Security Appliance — 最終使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems