目錄

簡介

使用者名稱和密碼的最大字元長度

裝置訪問 — 使用者名稱

裝置訪問 — 密碼短語

垃圾郵件隔離區訪問 — 使用者名稱

垃圾郵件隔離區訪問 — 密碼短語

相關資訊

簡介

本檔案介紹思科電子郵件安全裝置(ESA)支援的使用者名稱和密碼的最大字元長度，以用於裝置存取和垃圾郵件隔離區存取。

使用者名稱和密碼的最大字元長度

裝置訪問 — 使用者名稱

AsyncOS版本11.0或更高版本：

- 使用者名稱限制（本地和LDAP）：無限制

對於AsyncOS版本10.0.1或更低版本：

- 使用者名稱限制（本地和LDAP）：16個字元

裝置訪問 — 密碼短語

預設情況下，密碼要求如下：

A passphrase must contain the following:

at least 8 characters.

at least one upper (A-Z) and lower (a-z) case letter.

at least one number (0-9).

at least one special character.

The following characters are allowed: ~ ? ! @ # $ % ^ & * - _ + = \ | / [ ] ( ) < > { } ` ' " ; : , .

not be a username or one of its variations.

not any of 3 recent passphrase.

附註：可以更改密碼要求。在「本地使用者帳戶和密碼設定」部分中導航到系統管理>使用者。有關詳細資訊，請參閱《使用手冊》。

- 本機登入密碼短語：無限制

- LDAP密碼：128個字元（Microsoft預設限制）

垃圾郵件隔離區訪問 — 使用者名稱

- 本地使用者名稱限制：16個字元

- LDAP使用者名稱限制：33個字元

垃圾郵件隔離區訪問 — 密碼短語

- 本地登入密碼： 129個字元

- LDAP密碼短語：128個字元（Microsoft預設限制）

相關資訊

- AsyncOS for Email Security使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems