目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

所需電纜

空數據機電纜引出線

如何使用COM埠登入

相關資訊

簡介

某些任務要求您直接登入思科安全入侵檢測系統(IDS)/入侵防禦系統(IPS)感測器。例如，初始化Cisco Secure IDS/IPS感測器需要登入到CLI並運行setup命令。需要您登入Cisco Secure IDS感測器的其他任務包括更改Cisco Secure IDS/IPS感測器的IP地址、子網掩碼和/或預設網關，以及排除某些錯誤。

您可以使用以下方法之一登入Cisco Secure IDS/IPS感測器。

- 通過系統控制檯（直連鍵盤和顯示器）。

- Telnet至Cisco Secure IDS/IPS感測器。

- 使用https瀏覽至Cisco Secure IDS/IPS Sensor。

- 將PC連線到Cisco Secure IDS/IPS感測器的COM埠，並使用通訊包。

本文說明如何使用最後一個方法登入Cisco Secure IDS/IPS感測器。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Secure IDS 4.x版和IPS 5.x及更新版本。

注意：與本文檔所述的電纜相同，所有感測器版本均可恢復到2.2.0.x。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

所需電纜

您需要使用DB-9-to-DB-9零數據機電纜將PC連線到Cisco安全IDS/IPS感測器的COM埠。此電纜作為串列LapLink或檔案傳輸電纜銷售。請小心使用空數據機介面卡/聯結器，因為它們並不總是適用於此應用程式。如果您想要構建自己的數據機，本文檔中會提供空數據機電纜引腳。每端都需要DB-9母接頭。

空數據機電纜引出線

從管腳

方向

從管腳

1和6

—>

4

2

—>

3

3

—>

2

4

—>

1和6

5

—>

5

7

—>

8

8

—>

7

如何使用COM埠登入

請完成以下步驟。

1. 使用Null-modem電纜，將PC上適當的COM埠連線到Cisco Secure IDS感測器上的COM 1埠。

此處顯示了不同Cisco Secure IDS感測器型號上的COM 1埠位置。

- 4210

- 4215

4215感測器有一個RJ45控制檯埠聯結器。使用RJ45控制檯電纜以及附件套件中包含的DB-9或DB-25介面卡建立控制檯連線。

- 4220/4230

- 4235/4250

2. 連線PC和Cisco Secure IDS感測器後，在PC上啟動通訊軟體。根據下表配置通訊軟體中的COM埠設定。

引數

設定

每秒位元數

9600

資料位元

8

同位

無

停止位元

1

流量控制

無

3. 使用通訊軟體將PC COM埠連線到Cisco Secure IDS感測器。如果通話成功，您會看到<sensorname>登入：提示。如果這是您首次登入，請使用預設使用者名稱/密碼cisco/cisco（系統會提示您更改密碼）。

相關資訊

- Cisco IPS 4200系列感應器支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems