目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

初始感測器配置

將感測器匯入IDS MC

將感測器匯入安全監視器

使用IDS MC進行特徵碼更新

配置IOS路由器的阻塞

驗證

發動攻擊並阻止攻擊

疑難排解

疑難排解程序

相關資訊

簡介

本文檔提供了通過VPN/安全管理解決方案(VMS)、IDS管理控制檯(IDS MC)配置Cisco入侵檢測系統(IDS)的示例。 在這種情況下，會配置Blocking from the IDS Sensor to a Cisco router（從IDS感測器到Cisco路由器的阻塞）。

必要條件

需求

配置阻止之前，請確保已滿足這些條件。

- 感測器已安裝並配置為檢測必要的通訊量。

- 監聽介面跨越到路由器的外部介面。

採用元件

本文件中的資訊是以下列軟體和硬體版本為依據.

- VMS 2.2，帶IDS MC和安全監控器1.2.3

- Cisco IDS感應器4.1.3S(63)

- 運行Cisco IOS®軟體版本12.3.5的Cisco路由器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本檔案會使用下圖中所示的網路設定。

組態

本文檔使用此處顯示的配置。

- 路由器指示燈

- 路由器外殼

路由器指示燈

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

路由器外殼

Building configuration...

Current configuration : 797 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname House

!

logging queue-limit 100

enable password cisco

!

ip subnet-zero

no ip domain lookup

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.66.79.210 255.255.255.224

hold-queue 100 out

!

interface Ethernet1

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

!--- After Blocking is configured, the IDS Sensor !--- adds this access-group ip access-group.

IDS_Ethernet1_in_0 in

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.193

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 100.100.100.2

ip http server

no ip http secure-server

!

!--- After Blocking is configured, the IDS Sensor !--- adds this access list.

ip access-list extended IDS_Ethernet1_in_0.

permit ip host 10.66.79.195 any

permit ip any any

!

line con 0

stopbits 1

line vty 0 4

password cisco

login

!

scheduler max-task-time 5000

end

初始感測器配置

完成以下步驟以初始配置感測器。

註：如果您已執行感測器的初始設定，請繼續執行將感測器匯入IDS MC一節。

1. 通過控制檯連線到感測器。

系統將提示您輸入使用者名稱和密碼。如果這是您第一次控制檯到感測器，則必須使用使用者名稱cisco和密碼cisco登入。

2. 系統將提示您更改密碼，然後重新鍵入新密碼進行確認。

3. 在每次提示時鍵入setup並輸入適當的資訊，以便為感測器設定基本引數，如以下示例所示：

sensor5#setup

--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.

User ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Current Configuration:

networkParams

ipAddress 10.66.79.195

netmask 255.255.255.224

defaultGateway 10.66.79.193

hostname sensor5

telnetOption enabled

accessList ipAddress 10.66.79.0 netmask 255.255.255.0

exit

timeParams

summerTimeParams

active-selection none

exit

exit

service webServer

general

ports 443

exit

exit

4. 按2儲存配置。

將感測器匯入IDS MC

完成以下步驟，將感測器匯入IDS MC。

1. 瀏覽到感測器。

在這種情況下，瀏覽至http://10.66.79.250:1741或https://10.66.79.250:1742。

2. 使用適當的使用者名稱和密碼登入。

在本例中，使用了使用者名稱admin和密碼cisco。

3. 選擇VPN/Security Management Solution > Management Center，然後選擇IDS Sensors。

4. 按一下Devices（裝置）頁籤，選擇Sensor Group（感測器組），選中Global（全域性），然後按一下Create Subgroup（建立子組）。

5. 輸入Group Name並確保選中Default單選按鈕，然後按一下OK將子組新增到IDS MC中。

6. 選擇Devices > Sensor，突出顯示在上一步中建立的子組(在本例中為test)，然後按一下Add。

7. 突出顯示子組，然後按一下下一步。

8. 根據此示例輸入詳細資訊，然後按一下下一步繼續。

9. 顯示消息Successfully imported sensor configuration後，按一下Finish繼續。

10. 感測器被匯入到IDS MC中。在這種情況下，會匯入感測器5。

將感測器匯入安全監視器

完成此過程，將感測器匯入安全監控器。

1. 在VMS Server選單中，選擇VPN/Security Management Solution > Monitoring Center > Security Monitor。

2. 選擇Devices（裝置）頁籤，然後按一下Import，然後根據此示例輸入IDS MC Server Information（IDS MC伺服器資訊）。

3. 選擇感測器(本例中為sensor5)，然後按一下Next繼續。

4. 如果需要，請更新感測器的網路地址轉換(NAT)地址，然後按一下完成以繼續。

5. 按一下OK以完成將感測器從IDS MC匯入到Security Monitor。

6. 已成功匯入感測器。

使用IDS MC進行特徵碼更新

完成此過程以使用IDS MC進行特徵碼更新。

1. 從下載中下載網路IDS簽名更新(僅供註冊客戶使用)，並將其儲存在VMS伺服器上的C:\PROGRA~1\CSCOpx\MDC\etc\ids\updates\目錄中。

2. 在VMS伺服器控制檯上，選擇VPN/安全管理解決方案 > 管理中心 > 感測器。

3. 按一下Configuration頁籤，選擇Updates，然後按一下Update Network IDS Signatures。

4. 從下拉選單中選擇要升級的簽名，然後按一下Apply繼續。

5. 選擇要更新的感測器，然後按一下下一步繼續。

6. 當系統提示您將更新應用於管理中心和感測器後，按一下完成繼續。

7. 通過Telnet或控制檯連線到感測器命令列介面。將顯示類似以下內容的資訊：

sensor5#

Broadcast message from root (Mon Dec 15 11:42:05 2003):

Applying update IDS-sig-4.1-3-S63.

This may take several minutes.

Please do not reboot the sensor during this update.

Broadcast message from root (Mon Dec 15 11:42:34 2003):

Update complete.

sensorApp is restarting

This may take several minutes.

8. 請等待幾分鐘，以允許升級完成，然後輸入show version以進行驗證。

sensor5#show version

Application Partition:

Cisco Systems Intrusion Detection Sensor, Version 4.1(3)S63

Upgrade History:

* IDS-sig-4.1-3-S62           07:03:04 UTC Thu Dec 04 2003

IDS-sig-4.1-3-S63.rpm.pkg   11:42:01 UTC Mon Dec 15 2003

配置IOS路由器的阻塞

完成以下步驟即可為IOS路由器配置阻止。

1. 在VMS伺服器控制檯上，選擇VPN/Security Management Solution > Management Center > IDS Sensors。

2. 選擇Configuration（配置）頁籤，從Object Selector（對象選擇器）中選擇Sensor（感測器），然後按一下Settings（設定）。

3. 選擇Signatures，按一下Custom，然後按一下Add新增新簽名。

4. 輸入新的簽名名稱，然後選擇引擎(在本例中為STRING.TCP)。

5. 您可以通過選中相應的單選按鈕並按一下編輯來自定義可用引數。

在本示例中，編輯ServicePorts引數將其值更改為23（對於埠23）。 也會編輯RegexString引數以新增value testattack。完成此操作後，按一下OK繼續。

6. 要編輯簽名嚴重性和操作或啟用/禁用簽名，請按一下簽名名稱。

7. 在這種情況下，嚴重性會更改為高，並會選擇Block Host操作。按一下OK繼續。

- Block Host阻止攻擊IP主機或IP子網。

- Block Connection阻止TCP或UDP埠（基於攻擊TCP或UDP連線）。

8. 完整的簽名類似於以下內容：

9. 要配置阻塞裝置，請從對象選擇器（螢幕左側的選單）中選擇Blocking > Blocking Devices，然後按一下Add輸入以下資訊：

10. 按一下Edit Interfaces（請參見以前的螢幕捕獲），按一下Add，輸入此資訊，然後按一下OK繼續。

11. 按一下OK兩次以完成阻塞裝置的配置。

12. 要配置阻止屬性，請選擇Blocking > Blocking Properties。

可以修改「自動阻止的長度」。在這種情況下，將更改為15分鐘。按一下「Apply」以繼續。

13. 從主選單中選擇Configuration，然後選擇Pending，檢查掛起的配置以確保其正確，然後按一下Save。

14. 若要將配置更改推送到感測器，請通過選擇Deployment > Generate並按一下Apply來生成並部署更改。

15. 選擇Deployment > Deploy，然後按一下Submit。

16. 勾選感測器旁邊的覈取方塊，然後按一下Deploy。

17. 選中隊列中作業的覈取方塊，然後按一下下一步繼續。

18. 輸入作業名稱並將作業安排為立即，然後按一下完成。

19. 選擇Deployment > Deploy > Pending。

請等待幾分鐘，直到完成所有掛起的作業。然後隊列為空。

20. 要確認部署，請選擇Configuration> History。

確保配置狀態顯示為Deployed。這意味著已成功更新感測器配置。

驗證

本節提供的資訊可用於確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供註冊客戶使用)支援某些show命令，此工具可讓您檢視show命令輸出的分析。

發動攻擊並阻止攻擊

要驗證阻止過程是否正常工作，請發起測試攻擊並檢查結果。

1. 發起攻擊之前，請選擇VPN/安全管理解決方案 > Monitoring Center > Security Monitor。

2. 從主選單中選擇Monitor，按一下Events，然後按一下Launch Event Viewer。

3. Telnet到路由器（本例中為Telnet到House路由器），檢驗來自感測器的通訊。

house#show user

Line       User       Host(s)              Idle       Location

*  0 con 0                idle                 00:00:00

226 vty 0                idle                 00:00:17 10.66.79.195

house#show access-list

Extended IP access list IDS_Ethernet1_in_0

10 permit ip host 10.66.79.195 any

20 permit ip any any (20 matches)

House#

4. 要發起攻擊，請從一台路由器Telnet到另一台路由器，然後鍵入testattack。

在這種情況下，我們使用Telnet從Light路由器連線到House路由器。輸入testattack後，只要按<space>或<enter>鍵，就應重置Telnet會話。

light#telnet 100.100.100.1

Trying 100.100.100.1 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

!--- Host 100.100.100.2 has been blocked due to the !--- signature "testattack" being triggered.

[Connection to 100.100.100.1 lost]

5. Telnet至路由器(House)並輸入命令show access-list。

house#show access-list

Extended IP access list IDS_Ethernet1_in_1

10 permit ip host 10.66.79.195 any

!--- You will see a temporary entry has been added to !--- the access list to block the router from which you connected via Telnet previously.

20 deny ip host 100.100.100.2 any (37 matches)

30 permit ip any any

6. 在事件檢視器中，按一下Query Database（立即查詢新事件）以檢視先前發起的攻擊的警報。

7. 在事件檢視器中，突出顯示並按一下右鍵警報，然後選擇View Context Buffer或View NSDB以檢視警報的詳細資訊。

注意：NSDB也可在Cisco Secure Encyclopedia(僅限註冊客戶)上線上提供。

疑難排解

疑難排解程序

使用以下步驟進行故障排除。

1. 在IDS MC中，選擇Reports > Generate。

根據問題型別，應在七份可用報告中之一找到更多詳細資訊。

2. 在感測器控制檯中，輸入命令show statistics networkaccess並檢查輸出以確保「state」處於活動狀態。

sensor5#show statistics networkAccess

Current Configuration

AllowSensorShun = false

ShunMaxEntries = 100

NetDevice

Type = Cisco

IP = 10.66.79.210

NATAddr = 0.0.0.0

Communications = telnet

ShunInterface

InterfaceName = FastEthernet0/1

InterfaceDirection = in

State

ShunEnable = true

NetDevice

IP = 10.66.79.210

AclSupport = uses Named ACLs

State = Active

ShunnedAddr

Host

IP = 100.100.100.2

ShunMinutes = 15

MinutesRemaining = 12

sensor5#

3. 確保通訊引數顯示使用的協定正確，例如使用3DES的Telnet或安全外殼(SSH)。

您可以從PC上的SSH/Telnet客戶端嘗試手動SSH或Telnet，檢查使用者名稱和密碼憑據是否正確。然後，您可以嘗試從感測器本身到路由器的Telnet或SSH，以確保能夠成功登入。

相關資訊

- 思科安全入侵偵測支援頁面

- CiscoWorks VPN/安全管理解決方案支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems