目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

組態

定義CSPM主機所在的網路

新增CSPM主機

新增感測器裝置

配置感測器

相關資訊

簡介

本文說明在Cisco Secure Policy Manager(CSPM)上配置Cisco Secure Intrusion Detection System(IDS)感測器的過程。 本檔案假設您已經在電腦上安裝CSPM 2.3.I版。版本「I」允許在Cisco Catalyst®6000交換機中管理IDS裝置(裝置感測器、Cisco IOS®路由器或IDS刀片)。本文檔還假設IDS郵局引數已正確定義。其中包括HOSTID、ORGID、HOSTNAME和ORGNAME。請注意，要使CSPM主機與感測器通訊，ORGID和ORGNAME必須與感測器上定義的相匹配。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據CSPM 2.3.I及更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

組態

以下各節說明了在CSPM中配置IDS感測器的過程。

啟動CSPM並登入。此時將顯示一個空白模板（初始啟動），允許您定義網路。

在IDS的CSPM拓撲中，這三個定義是必需的。

1. 定義感測器控制介面所在的網路和CSPM主機所在的網路。如果它們位於同一子網中，則只需定義一個網路。首先定義此網路。

2. 在其網路中定義CSPM主機。如果沒有CSPM主機定義，則無法管理感測器。

3. 在其網路中定義感測器。

定義CSPM主機所在的網路

請完成以下步驟：

1. 按一下右鍵拓撲中的Internet圖示，然後選擇New > Network以建立新網路。

2. 在「Network Panel（網路面板）」的右側，新增要使用的新網路名稱、網路地址和網路掩碼。

3. 按一下IP Address按鈕，然後輸入網路用於訪問Internet的IP地址。

通常它是網路的預設網關。

注意：管理感測器時，由於未向感測器傳送此預設網關資訊，因此網關地址不必正確。應在感測器中定義。

4. 按一下「OK」（確定）。網路將新增到拓撲圖中，沒有任何錯誤。

新增CSPM主機

使用此過程新增CSPM主機。

1. 在網路拓撲中，按一下右鍵剛新增的網路，然後選擇New > Host。

CSPM將顯示類似以下的螢幕。如果不是，則您剛定義的網路不是CSPM主機所在的網路。再次檢查CSPM主機上的IP地址。

2. 按一下Yes將CSPM主機安裝到拓撲中。

3. 驗證CSPM主機的「General（常規）」螢幕上的資訊是否正常。

4. 在CSPM主機的General螢幕上按一下OK。

新增感測器裝置

使用此過程新增感測器裝置。

1. 按一下右鍵感測器所在的網路並選擇Wizards > Add Sensor。

注意：如果CSPM主機和感測器的控制介面不在同一網路中，請定義感測器所在的網路。

2. 輸入感測器的正確郵局引數。

3. 按一下Check here to verify the Sensor's address框。

注意：如果這是第一次設定此感測器，則不需要捕獲感測器的配置。如果您以前通過UNIX導向器或其他CSPM主機配置過此感測器並對感測器特徵碼進行了配置更改，則您需要捕獲感測器的配置。

4. 按一下下一步以定義感測器上的特徵碼版本。您也可以發出nrvers命令在感測器上檢查此情況。

注意：如果CSPM的感測器版本不正確，則請更新CSPM主機上的簽名。如需更新，請參閱軟體下載(僅限註冊客戶)。

5. 按一下Next按鈕繼續。

6. 按一下Finish完成將感測器安裝到拓撲結構中的過程。

7. 在CSPM主選單中，選擇File > Save and Update，將拓撲中輸入的資訊編譯為CSPM。請注意，在CSPM主機上啟動郵局協定需要執行此步驟。

8. 以網路使用者身份登入感測器，驗證一切是否正常。

9. 執行nrconns命令。

>nrconns

Connection Status for gacy.rtp

cspm.rtp Connection 1: 172.18.124.106   45000 1

[Established]  sto:0004 with Version 1

netrangr@gacy:/usr/nr

>

註：如果感測器和CSPM主機沒有通訊，將顯示類似以下內容的輸出：

netrangr@gacy:/usr/nr

>nrconns

Connection Status for gacy.rtp

insane.rtp Connection 1: 172.18.124.194   45000 1 [SynSent]

sto:5000  syn NOT rcvd!

netrangr@gacy:/usr/nr

如果是這種情況，請取得監聽器追蹤軌跡，看看兩端是否正在傳送UDP45000封包。UDP通45000是IDS裝置用於相互通訊的內容。要在感測器上測試此情況，請將su根和（取決於您使用的感測器）執行snoop -d iprb1埠45000 （對於IDS 4210感測器）和snoop -d iprb0埠4500（對於任何其他感測器型號）。

使用<control-c>中斷監聽會話。

如果感測器和CSPM之間沒有通訊，則顯示此輸出：

netrangr@gacy:/usr/nr

>su -

Password:

Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.8       Generic February 2000

# snoop -d spwr0 port 45000

Using device /dev/spwr (promiscuous mode)

172.18.124.100 -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=52

172.18.124.100 -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=52

172.18.124.100 -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=52

172.18.124.100 -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=52

^C#

在上面的輸出中，感測器傳送UDP數45000包，但不會收到任何資料包。正確的配置會產生類似以下的輸出：

# snoop -d spwr0 port 45000

Using device /dev/iprb (promiscuous mode)

172.18.124.106 -> gacy         UDP D=45000 S=45000 LEN=56

gacy -> 172.18.124.106 UDP D=45000 S=45000 LEN=56

172.18.124.142 -> gacy         UDP D=45000 S=45000 LEN=56

gacy -> 172.18.124.194 UDP D=45000 S=45000 LEN=56

在上面的輸出中，UDP 45000流量雙向傳輸。

如果UDP 45000資料包雙向流動，感測器上的nrconns輸出仍顯示未建立連線，則感測器和CSPM主機上的郵局引數不匹配。

手動檢查CSPM主機上的郵局引數：

1. 使用Windows資源管理器導航到NT電腦上安裝CSPM的位置。

2. 使用寫或寫字板編輯主機、路由和組織檔案（請勿使用記事本，因為格式將損壞）。

3. 確保這些檔案對於您的安裝看起來正確。如果任何值不正確，請按照以下步驟對其進行編輯並重新啟動NT電腦：

1. 按一下網路拓撲中的CSPM圖示。

2. 點選Policy Distribution頁籤以輸入郵局引數。

3. 儲存和更新您的變更。

4. 重新啟動NT電腦。

配置感測器

在CSPM中儲存配置後，配置感測器。為此，請首先將感測器設定為將它看到的警報寫入其自己的日誌。然後在正確的介面上將感測器設定為「嗅探」。

將警報寫入日誌

使用此過程將警報寫入日誌。

1. 按一下Generate audit event log files框以指示感測器將警報傳送到其本地日誌。

在將配置下推到CSPM框後，它還會預設向CSPM框傳送警報。

2. 按一下OK繼續。

將感測器設定為「嗅探」

使用此過程將感測器設定為「嗅探」。

1. 選擇CSPM拓撲中的感測器，然後按一下「感應」頁籤。

2. 定義資料包捕獲裝置：

- iprb0 — 用於IDS 4210感測器

- spwr0 — 適用於任何其他感測器型號

3. 按一下OK繼續。

4. 按一下CSPM選單欄上的Update圖示以使用資訊更新CSPM。

注意：如果一切順利，將顯示一個類似以下的螢幕。注意沒有紅色錯誤。黃色警告通常正常。

5. 選擇網路拓撲中的感測器，然後按一下Command（命令）頁籤將更新的配置傳送到感測器。

6. 按一下Approve Now按鈕將配置傳送到感測器。

狀態窗格顯示「Upload <#> completed」（上傳<#>已完成）消息。這表示有效且完整的傳輸過程。感測器現在已更新，現在應能正常運行。

如果感測器未正常運行，請返回感測器並檢查nrconns命令的輸出，以確保CSPM主機與感測器之間建立連線。

完成後，您可以在事件檢視器中查詢感測器傳送到CSPM主機的警報。要檢視事件檢視器，請從CSPM主選單中選擇工具 > 檢視感測器事件 > 資料庫。

按一下OK以顯示事件資料庫視窗。根據可能收到的警報，螢幕會有所不同。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems