目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本文檔說明了Secure X中的某些磁貼為什麼沒有顯示整合產品的所有可用資料。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Secure X

- 思科威脅回應(CTR)

- Cisco StealthWatch管理主控台(SMC)

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

配置的儀表板磁貼與Secure X儀表板中選擇的選定日期範圍時間不匹配。

解決方案

某些思科安全產品具有儲存事件資料的設定資料期。如果產品儲存的資料少於選定的日期範圍，磁貼將顯示其事件資料中可用的最大天數。這會導致某些磁貼顯示的資料少於所選磁貼或在其他產品磁貼上顯示的資料。