目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本文檔描述StealthWatch Management Center Secure X功能區發生錯誤的原因以及如何解決此問題

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Secure X

- 思科威脅回應(CTR)

- Cisco StealthWatch管理主控台(SMC)

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

儘管在Secure X設定（Secure X和SSE）下顯示了與Secure X的正確配置連線，但SMC在SMC功能區上顯示錯誤

解決方案

由於使用功能區需要其他許可權，因此必須重新生成API憑據，並且已選擇擴展作用域並將其應用於SMC。

步驟1.導航至https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients

步驟2.根據提示使用用於登入CTR/Secure X的憑據登入

步驟3.按一下「Generate API Client」

步驟4.在相應欄位中輸入所需資訊：

客戶端名稱：任何描述性名稱

範圍：所有範圍均為必填項

說明:可選詳細資訊

步驟5.按一下「Add New Client」

步驟6.將生成的客戶端API ID和金鑰輸入到「SMC Secure X設定」頁

https://

/sw-smc/sw-configuration-ctr

步驟7.定位至SMC控制面板。Secure X Dashboard按預期運行。