目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

建立自簽名證書

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何為伺服器上的根受信任證書清單建立自簽名證書。

必要條件

需求

建立證書之前，請確保完成安裝後伺服器任務的要立即完成的伺服器任務部分中的步驟1、2和3。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

建立自簽名證書

Server Tasks To Complete的第4步介紹了如何在伺服器中設定自簽名證書。以下步驟指導您如何通過自簽名證書通過HTTPS訪問思科安全管理器伺服器。

1. 系統將顯示Security Alert對話方塊，提示您接受、拒絕或驗證自簽名證書。每次連線到伺服器時都會出現此對話方塊。

2. 按一下Yes以接受該特定作業階段的自簽憑證。

為了避免每次通過HTTPS連線到思科安全管理器時出現此提示，請按一下View Certificate而不是Yes。

3. 此時會出現一個新視窗，顯示「Issued to」 =「issued by」。 這表示它是一個自簽名的證書。

4. 按一下「Install Certificate」以安裝自簽名的憑證，當您連線到思科安全管理器時，系統不再提示安裝自簽名的憑證。

註：安裝自簽名證書後，安全警報對話方塊不再顯示提示。可以選擇將自簽名證書新增到根信任證書清單中。

相關資訊

- 思科資安管理者

- 技術支援與文件 - Cisco Systems