目錄

問題

環境

解決方案

問題

如何在關閉SafeSearch的情況下阻止Google Images搜尋？

環境

思科網路安全裝置(WSA),AsyncOS的所有版本

解決方案

在WSA上禁用「安全搜尋」選項後，為了在Google上阻止Google影象，您需要使用以下正規表示式建立一個新的自定義URL類別：

www.google.*/imghp\?hl=

google.*/.*&tbm=isch

然後，請確保裝置解密所有對Google的請求。