目錄

問題

環境

問題

如何新增/修改從思科網路安全裝置傳送的警報？

環境

思科網路安全裝置(WSA)，所有AsyncOS版本。

思科網路安全裝置(WSA)具有許多不同的電子郵件警報。您可以修改發出哪些警報以及傳送到哪些電子郵件地址。這可透過CLI或GUI完成。請參閱以下說明：

GUI

轉到「系統管理」頁籤 — >「警報」：

- 要修改已配置電子郵件地址的警報，請按一下要修改的電子郵件地址。

- 要新增接收警報的新電子郵件地址，請按一下「新增收件人……」 按鈕。

CLI

WSA_CLI> alertconfig

將警報傳送到：

admin@domain.com

類：全部 — 嚴重性：全部

傳送重複警報之前等待的初始秒數：300

傳送重複警報之前等待的最大秒數：3600

警報將使用系統預設的From Address傳送。

......

選擇要執行的操作：

— 新建 — 新增新的電子郵件地址以傳送警報。

— 編輯 — 修改電子郵件地址的警報訂閱。

— 刪除 — 刪除電子郵件地址。

— 清除 — 刪除所有電子郵件地址（禁用警報）。

— 設定 — 配置警報設定。

— 發件人 — 配置警報電子郵件的發件人地址。

[]>新建

請輸入傳送警報的新電子郵件地址(例如："administrator@example.com")

[]> email@test.com

選擇警報類。  用逗號分隔多個選項。

1.全部

2.系統

3.硬體

4.更新程式

5. Web代理

6. DVS和防惡意軟體

7. L4流量監控器

[1]> 2,4,7

選擇嚴重性級別。  用逗號分隔多個選項。

1.全部

2.關鍵

3.警告

4.資訊

[1]> 1

附註：

可以通過用逗號分隔相應的數字來選擇多個警報類別和嚴重性級別。

範例：

在上一個示例(2,4,7)中，要傳送的警報是'System'、'Updater'和'L4 traffic monitor'。

您可能不希望所有選定的警報類都具有相同的嚴重性級別。如果是這種情況，您必須在指定嚴重性級別後選擇「編輯」選項，並指定每個警報類的每個嚴重性級別。