目錄

問題：

環境:思科網路安全裝置(WSA),AsyncOS的所有版本

Firefox不會透明地傳送身份驗證憑據。Internet Explorer使用透明身份驗證時工作正常。

附註：本知識庫文章所參考的軟體不是思科維護或支援的。此資訊出於方便而提供。如需更多幫助，請與軟體供應商聯絡。

某些版本的Firefox不會自動信任所有伺服器向其傳送透明憑據。最新版本似乎出現了問題。

您需要手動將網路安全裝置透明身份驗證重定向主機名新增到Firefox中的受信任URL中。  此值可在Network —> Authentication頁面上的GUI介面中找到。  查詢設定

"透明身份驗證重定向主機名"。

1. 開啟Firefox，在位址列中鍵入about:config（不帶引號）。

2. 在Filter欄位中，鍵入以下network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris。

3. 按兩下我們剛才搜尋的首選項的名稱。

4. 輸入透明身份驗證重定向主機名。

對於Windows 7上運行的Firefox版本10 - 12，還需要將以下內容更改為「False」。

- network.auth.force-generic-ntlm = false