目標

平均意見得分(MOS)功能用於測量分機上的語音品質。範圍從0到5，其中5是最佳品質。這對於監控在特定分機上發生的呼叫的品質非常有用。MOS通常在電話的基於Web的實用程式上啟用。

本文旨在展示如何在Cisco IP電話7800和8800系列上啟用MOS報告。

適用裝置

- 8800電話系列

- 7800電話系列

軟體版本

- 10.4

啟用MOS報告

步驟1.登入到基於Web的實用程式。

步驟2.按一下Admin Login > advanced。

步驟3.按一下「Voice」>「Ext<Number>」。

附註：在本例中，選擇了Ext1。

步驟4.在SIP UDP Port 1欄位中輸入埠號。

附註：如果未提供埠號，則使用5060作為預設設定。

步驟5.在Voice Quality Report Address 欄位中輸入收集器伺服器的IP地址。

附註：如果輸入錯誤，將不傳送報告。在本示例中，語音品質報告地址1是10.74.121.178:5060。

步驟6.按一下「Submit All Changes」。

現在，您應該已經在IP電話7800和8800系列擴展上啟用了MOS報告。