目標

本文旨在針對支援堆疊的 Cisco Business 交換器 (CBS) 型號提供堆疊指南和資訊。

適用裝置 | 軟體版本

- CBS350(數據表)(管理指南) | 3.1.1.7（下載最新版本）

- CBS350-2X(資料表)(管理指南) | 3.1.1.7（下載最新版本）

- CBS350-4X(資料表)(管理指南) | 3.1.1.7（下載最新版本）

簡介

可以連線CBS交換機型號的子集以作為邏輯單單元運行。這些配置稱為「堆疊」，可用於快速增加網路容量。將多台交換機堆疊在一起可提供高級、強大的技術，用於管理和控制您的中央網路。

您不能將舊式Sx350或Sx550交換機（或企業交換機）與新的思科企業堆疊式交換機堆疊。如果要堆疊傳統交換機，請檢視用於混合堆疊的思科堆疊式託管交換機之間的功能支援比較。

目錄

- 可以堆疊哪些CBS型號？

- 支援堆疊的最低要求是什麼？

- 本地模式和混合模式有何區別？

- 混合堆疊模式中哪些功能受到影響？

- 哪些交換機組合決定了堆疊模式？

- 如何配置堆疊？

- 如果存在連線問題該怎麼辦？

1. 裝置無法加入堆疊

2. 出現拓撲錯誤

3. 堆疊模式互操作性

可以堆疊哪些CBS型號？

可以堆疊以下CBS模型：

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

確定交換機是否支援堆疊的其他方式包括：

- 檢視型號比較，以確定除了CBS交換機產品組合中的特定特性和功能資訊外，哪些型號支援堆疊。

支援堆疊的最低要求是什麼？

至少需要兩台裝置來配置堆疊

上行鏈路網路埠將配置為用於堆疊，並且正確互連的小型可插拔(SFP)電纜支援堆疊通道。CBS資料表中提供了支援的SFP介面卡清單。有關CBS支援的SFP模組的詳情，請參閱思科業務交換機：SFP模組一文。

最低韌體版本應為MRv3.1（或更高版本）

雖然MRv3.0提供堆疊功能，但只有MRv3.1提供建立混合模式堆疊的選項，該堆疊允許CBS模型之間的最大互通性。如果需要有關執行韌體升級的指導，請按一下。

堆疊中的所有裝置必須運行相同的韌體版本才能正常運行。

本地模式和混合模式有何區別？

本機模式堆疊

- 要求堆疊中的所有機型根據其內部硬體相容。

- 如果您的主幹是高頻寬、多協定和高密度環境，則原生模式將提供滿足高需求網路服務所需的內部資源分配的最佳最佳化配置。

混合模式堆疊

- 實現所有CBS堆疊模式之間最大量的互操作性。

- 如果您的環境是負載較輕的網路主幹，則混合模式可能是完全可接受的解決方案，可實現對堆疊的最佳靈活性和物理更改。

- 混合模式強制使用最小公分母分配內部資源。例如，如果一個型號的MAC表大小為16K，而另一個效能較高的型號的MAC表大小為64K，則使用混合堆疊模式的堆疊將強制將運行堆疊設定為16K，從而限制其他內部硬體資源的可用性。

混合堆疊模式中哪些功能受到影響？

下表列出了混合模式下受影響的功能以及兩個CBS350子型別之間的差異。

功能

CBS350「10G上行鏈路埠SKU」

CBS350「10G網路埠SKU」

混合堆疊

MAC表大小

1.6萬

3.2萬或6.4萬

1.6萬

組播組數

2K

4K

2K

支援的ACE數量

1K — 保留

2K — 保留

1K — 保留

IP條目總數

992

7392

992

ARP表大小

1K — 保留

8K — 保留

1K — 保留

最大IPv6介面數

106

200

106

最大MAC表老化時間

400秒

630秒

400秒

IPv6手動隧道/ 6tp4隧道/ ISATAP路由隧道

不支援

支援

不支援

VLAN對映條目的預設數量

0

32

0

哪些交換機組合決定了堆疊模式？

正在嘗試確定要為要使用的模式購買哪些交換機？

您是否已購買交換機，並需要知道選擇哪種模式？

使用此堆疊選擇器可以輕鬆確定堆疊操作模式。

CBS350堆疊模式選取器

我想堆疊    2 3 4   交換器

清除裝置

S

選擇裝置以確定堆疊模式

裝置1

+

裝置2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

如何配置堆疊？

堆疊相對容易配置。要在CBS350交換機上配置堆疊，請參閱以下文章：

- 在思科商務350系列交換器上設定堆疊設定

- 通過命令列介面(CLI)配置思科商務350系列交換機的堆疊設定

如果存在連線問題該怎麼辦？

在思科業務交換機上配置堆疊非常簡單，但必須小心驗證所有端到端連線以便成功部署。如果遇到問題，請檢查以下方案以解決問題。

裝置無法加入堆疊（這是最常見的）

- 處於預設模式的所有埠都是上行鏈路網路埠。

- 驗證用於連線堆疊與故障單元的所有連線埠是否已設定為堆疊。

- 驗證用於互連故障裝置上的堆疊的所有埠是否都已針對堆疊進行配置。

- 交換堆疊電纜以檢查電纜是否有故障。

驗證堆疊連線連線埠和互連纜線是否具有相同的速度/交涉功能。

- 所有CBS堆疊埠都支援10G。因此，重點應放在使用的互連電纜/介質型別上。

出現拓撲錯誤

雖然可以建立鏈式拓撲（具有某些限制），但環式拓撲在單個裝置發生故障時提供可復原性，並且不允許故障向下級聯到堆疊中的其餘裝置。

1.環拓撲中的潛在故障包括未能按預期建立真正的單環拓撲。

您可能具有功能堆疊，但在單個裝置發生故障時，您可能沒有預期的可復原性。如果從堆疊中移除裝置，是否會與堆疊中的兩個成員失去聯絡？這表示單環拓撲不正確。驗證環狀拓撲，以確保堆疊單元之間的每個網段都正常運行。

登入到交換機的使用者介面(UI)。導覽至管理>堆疊管理，然後檢查堆疊連線埠的狀態。

如何驗證單環拓撲

- 確認堆疊中的任一裝置只有兩個連線的鄰居，並且每個鄰居都通過一條電纜連線。從堆疊中的隨機裝置開始，並忽略其中一條堆疊纜線。驗證是否只有一個連線到堆疊中的新鄰居。

- 向下移動到鄰居，並驗證它是否僅連線到新的、唯一的鄰居。

- 繼續向下移動堆疊，直到找到開始使用的原始裝置（這表示環已關閉）。

- 未穿過的任何其它剩餘單元都未正確連線並位於環外。

- 如果您從未到達開始驗證拓撲的原始裝置，則沒有環路。

2.未能建立功能雙環堆疊配置。

雙環堆疊配置可用於將網路頻寬提高一倍。 例如，對於10Gbps埠，雙環將有效地在每個堆疊單元之間建立20Gbps通道。

建立雙環堆疊配置時的一些常規提示：

- 每台交換機需要4個堆疊埠

- 通過將埠對連線到下一個鄰居來建立雙環拓撲

- 使用連線到下一個鄰居的正確埠對非常重要

選擇左對或右對以連線到下一個鄰居。

診斷雙環拓撲的第一環。

- 拔除組成第二個環的電纜，並檢查堆疊是否正常工作。

- 在繼續操作之前，請返回到單環診斷。

- 修復與主環相關的所有電纜和埠配置。

診斷雙環拓撲的次環。

- 重新連線第二個環的電纜。

- 拔除組成第一個環的電纜，並檢查堆疊是否正常工作。

- 在繼續操作之前，請返回到單環診斷。

- 修復與輔助環相關的任何電纜和埠配置。

重新插入所有電纜，雙環應完全正常工作。

堆疊模式互操作性

如果裝置在驗證拓撲、電纜和埠配置後仍拒絕加入堆疊，則可能需要更改堆疊模式以克服故障。

在MRv3.1及更高版本韌體上提供支援互操作性的堆疊模式。

根據本文檔中列出的型號，重新配置所有堆疊埠以使用混合模式而不是本機模式。參與堆疊的每個交換器都必須變更其組態（全部或全部）。這麼做應能解決堆疊作業最後發生的任何問題。

結論

現在，您對堆疊、擴展和管理網路有了更好的瞭解！

是否在您的CBS350交換機上查詢更多文章？檢視以下任何連結以瞭解更多資訊。

IP地址設定             堆疊設定             堆疊模式選擇器             SSH使用者身份驗證             SSH伺服器身份驗證             Cisco出版書籍             使用PuTTY訪問CLI             建立VLAN             重置交換機