識別日期

2017年5月23日

解決日期

2017年6月12日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.6

問題描述

在極少數情況下，連線到供電裝置(PD)的埠的電壓顯示低於電源裝置(PSE)提供給PD的實際電壓。

解析

在升級到韌體版本2.2.0.66時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。