識別日期

2016年1月19日

解決日期

2016年6月14日

受影響的產品

型號

韌體版本

修復位置

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

問題描述

當通過交換機的基於Web的實用程式將埠虛擬區域網ID(PVID)的成員型別設定為「禁止」時，該埠虛擬區域網ID(PVID)在介面上啟用。介面功能不會受到影響，且連線埠仍會封鎖相關虛擬區域網路(VLAN)的流量。

解析

在升級到韌體版本2.2.0.63時，此問題已得到修復。要升級，請按一下此處獲取說明。