目標

將交換機的物理電路保持在最佳溫度非常重要。因此，風扇用於冷卻交換機的處理器。

本文說明如何監控200和300系列託管交換機風扇的狀態。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

風扇狀態

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > Health。Health頁面開啟：

風扇狀態欄位顯示風扇的當前狀態。

·好 — 風扇運行理想。

·故障 — 風扇有問題。