目標

遠端網路監控(RMON)允許交換機主動監控流量統計資訊，並在流量超過預定義閾值時傳送警報。  RMON的優點是交換機不需要來自SNMP管理器的請求來傳送資訊，它可以在需要時傳送資訊。這會減少管理器和交換器之間的流量。

在200/300系列託管交換機上，您可以確定觸發警報的事件和觸發警報時發生的響應型別。事件日誌記錄已啟動的警報。  本文介紹如何建立事件（觸發警報時發生的操作）、確定觸發警報的條件以及檢視事件日誌。

適用裝置

· SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

•1.3.0.62

建立RMON事件

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > RMON > Events。將開啟Events頁面：

步驟 2.按一下Add在Event Table中建立新事件。  出現Add RMON Events視窗。

步驟3.（可選）在Community欄位中輸入傳送警報消息時要包括的SNMP社群字串。

步驟 4.在Description欄位中輸入將觸發警報的事件的描述。  這是用於將警報附加到事件的名稱。

步驟 5.在Notification Type欄位中，點選與此事件產生的操作對應的單選按鈕。可用選項包括：

·無 — 事件報警關閉時不會執行任何操作。

· Log（事件日誌表） — 警報關閉時向「事件日誌」表中新增日誌條目。

·陷阱（SNMP管理器和Syslog伺服器） — 當警報關閉時，向遠端日誌伺服器傳送陷阱（警報消息）。

·日誌和陷阱 — 向「事件日誌」表中新增日誌條目，並在警報關閉時將陷阱傳送到遠端日誌伺服器。

步驟 6.在Owner欄位中輸入配置事件的裝置或使用者的名稱。

步驟 7.按一下Apply儲存設定，然後按一下Close退出Add RMON Events視窗。

步驟8.（可選）選中Event Table中的事件覈取方塊，然後按一下Edit以編輯事件。

步驟9.（可選）選中Event Table中的事件覈取方塊，然後按一下Delete以刪除事件。

定義RMON警報

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > RMON > Alarms。將開啟Alarms頁面：

步驟 2.按一下Add建立新警報。  出現Add Alarm Entry視窗。

步驟 3.在Interface欄位中，按一下相應的單選按鈕以定義警報設定為的介面，然後從相應的下拉選單中選擇介面。

·埠 — 交換機上的物理埠。

· LAG — 充當單個埠的一組埠。

步驟 4.從Counter Name下拉選單中選擇要測量的變數。

步驟 5.在Sample type欄位中，按一下與取樣方法對應的單選按鈕以生成警報。

·絕對 — 超過閾值時會觸發警報。

·增量 — 從當前值中減去最後一個取樣值。如果值的差值超過閾值，則觸發警報。

步驟 6.在「Rising Threshold（上升閾值）」欄位中，輸入觸發上升閾值警報的值。

步驟 7.從Rising Event下拉選單中，選擇觸發正在發生事件時要執行的事件。此事件將在Events頁面中建立，在上一節中對此進行說明。

步驟 8.在Falling Threshold欄位中，輸入觸發下降閾值警報的值。

注意：超過上升閾值後，在也超過下降閾值之前，不會發生額外的上升警報。一旦超過下降閾值，將再次啟用上升閾值警報。

步驟 9.從Falling Event下拉選單中，選擇觸發下落事件時要執行的事件。

步驟 10.在Startup Alarm欄位中，按一下與觸發事件的方法對應的單選按鈕。

·警報升高 — 值升高會觸發閾值升高。

·報警下降 — 一個下降的值觸發了閾值下降的報警。

·上升與下降 — 價值上升與下降都觸發了警報。

步驟 11.在Interval欄位中，輸入警報間隔時間（秒）。  這是警報在檢查條件是否滿足以觸發警報之前等待的時間量。

步驟 12.在「所有者」欄位中，輸入接收警報的網路管理系統的名稱或建立警報的使用者的名稱。

步驟 13.按一下Apply儲存更改，然後按一下Close退出Add Alarm Entry視窗。

檢查RMON事件日誌表

步驟 1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > RMON > Events。將開啟Events頁面：

步驟 2.按一下Event Log Table。此時將開啟「事件日誌表」頁，並顯示以下資訊：

註：只有在「建立RMON事件」一節的步驟5中選擇了「日誌」，系統才會將條目寫入事件日誌表中。

·事件條目編號 — 事件的日誌條目編號。

·日誌編號 — 事件中的日誌編號。

·日誌時間 — 日誌條目的時間。

·說明 — 觸發警報的事件的說明。